\begin{table}%t8 
\caption{\label{Tab:DR:Maxwl}Fitting parameters $E_{i}~({\rm K})$ and $c_{i}~({\rm cm}^{3} {\rm s}^{-1} {\rm K}^{3/2})$ used for modeling the Maxwellian-averaged DR rate coefficients -- see Eq.~(\ref{Eq:Fit:DR}). Uncertainties are enclosed in lower parentheses, where $v_{(u)}^{[\pm p]}$ denotes $v(u)\times 10^{\pm p}$.}
%\centering
\par
 {
\begin{tabular}{c l l l l l l l l l l l l l l}   % 15 columns
\hline
\hline \noalign{\smallskip}
%\multicolumn{15}{c}{\vspace*{-2mm}} \\
ion      &
$E_1$                & $E_2$                & $E_3$                & $E_4$                & $E_5$                & $E_6$                & $E_7$    &
$c_1$                & $c_2$                & $c_3$                & $c_4$                & $c_5$                & $c_6$                & $c_7$    \\\hline\noalign{\smallskip}
%\multicolumn{15}{c}{\vspace*{-2mm}} \\
%\multicolumn{15}{c}{\vspace*{-2mm}} \\
\multirow{1}{*}{${\rm K}^{+}$} &
$2.451_{(1)}^{\rm [+5]}$ & $3.504_{(1)}^{\rm [+5]}$ & $4.094_{(2)}^{\rm [+5]}$ & $4.766_{(2)}^{\rm [+5]}$ & $\cdots            $ & $\cdots            $ & $\cdots$ &
$6.292_{(1)}^{\rm [-4]}$ & $2.350_{(1)}^{\rm [-3]}$ & $1.165_{(1)}^{\rm [-2]}$ & $2.470_{(1)}^{\rm [-3]}$ & $\cdots            $ & $\cdots            $ & $\cdots$ \\
%\multicolumn{15}{c}{\vspace*{-2mm}} \\
%\hline
%========================= Ca 2+ ===============================
%\multicolumn{15}{c}{\vspace*{-2mm}} \\
\multirow{1}{*}{${\rm Ca}^{2+}$} &
$2.282_{(4)}^{\rm [+5]}$ & $3.682_{(1)}^{\rm [+5]}$ & $4.479_{(4)}^{\rm [+5]}$ & $\cdots            $ & $\cdots            $ & $\cdots            $ & $\cdots$ &
$3.843_{(2)}^{\rm [-4]}$ & $8.040_{(3)}^{\rm [-3]}$ & $8.670_{(5)}^{\rm [-3]}$ & $\cdots            $ & $\cdots            $ & $\cdots            $ & $\cdots$ \\
%\multicolumn{15}{c}{\vspace*{-2mm}} \\
%\hline
%========================= Sc 3+ ===============================
%\multicolumn{15}{c}{\vspace*{-2mm}} \\
\multirow{1}{*}{${\rm Sc}^{3+}$} &
$1.168_{(1)}^{\rm [+5]}$ & $2.188_{(2)}^{\rm [+5]}$ & $4.771_{(3)}^{\rm [+5]}$ & $6.814_{(1)}^{\rm [+5]}$ & $\cdots            $ & $\cdots            $ & $\cdots$ &
$9.817_{(2)}^{\rm [-5]}$ & $6.241_{(1)}^{\rm [-4]}$ & $2.459_{(2)}^{\rm [-2]}$ & $6.990_{(5)}^{\rm [-3]}$ & $\cdots            $ & $\cdots            $ & $\cdots$ \\
%\multicolumn{15}{c}{\vspace*{-2mm}} \\
%\hline
%========================= Ti 4+ ===============================
%\multicolumn{15}{c}{\vspace*{-2mm}} \\
\multirow{1}{*}{${\rm Ti}^{4+}$} &
$1.5603_{(2)}^{\rm [+1]}$ & $9.8857_{(1)}^{\rm [+1]}$ & $3.7145_{(3)}^{\rm [+2]}$ & $1.4089_{(3)}^{\rm [+3]}$ & $5.9207_{(1)}^{\rm [+3]}$ & $4.1099_{(6)}^{\rm [+4]}$ & $5.1296_{(1)}^{\rm [+5]}$ &
$1.006_{(7)}^{\rm [-6]} $ & $1.2449_{(1)}^{\rm [-6]}$ & $4.3180_{(1)}^{\rm [-6]}$ & $1.8210_{(7)}^{\rm [-5]}$ & $7.9042_{(5)}^{\rm [-5]}$ & $6.040_{(1)}^{\rm [-4]} $ & $8.457_{(2)}^{\rm [-2]} $ \\
%\multicolumn{15}{c}{\vspace*{-2mm}} \\
%\hline
%========================= V 5+ ===============================
%\multicolumn{15}{c}{\vspace*{-2mm}} \\
\multirow{1}{*}{${\rm V}^{5+}$} &
$1.655_{(1)}^{\rm [+4]}$ & $4.414_{(2)}^{\rm [+4]}$ & $1.088_{(5)}^{\rm [+5]}$ & $2.299_{(1)}^{\rm [+5]}$ & $4.076_{(1)}^{\rm [+5]}$ & $6.415_{(1)}^{\rm [+5]}$ & $7.743_{(2)}^{\rm [+5]}$ &
$1.968_{(1)}^{\rm [-6]}$ & $1.996_{(2)}^{\rm [-5]}$ & $3.053_{(4)}^{\rm [-4]}$ & $2.020_{(5)}^{\rm [-3]}$ & $1.877_{(2)}^{\rm [-2]}$ & $1.031_{(4)}^{\rm [-1]}$ & $1.569_{(3)}^{\rm [-2]}$ \\
%\multicolumn{15}{c}{\vspace*{-2mm}} \\
%\hline
%========================= Cr 6+ ===============================
%\multicolumn{15}{c}{\vspace*{-2mm}} \\
\multirow{1}{*}{${\rm Cr}^{6+}$} &
$5.649_{(3)}^{\rm [+3]}$ & $1.664_{(5)}^{\rm [+4]}$ & $5.521_{(1)}^{\rm [+4]}$ & $1.263_{(4)}^{\rm [+5]}$ & $2.463_{(5)}^{\rm [+5]}$ & $5.499_{(3)}^{\rm [+5]}$ & $7.764_{(5)}^{\rm [+5]}$ &
$3.022_{(3)}^{\rm [-6]}$ & $2.606_{(1)}^{\rm [-5]}$ & $4.024_{(3)}^{\rm [-4]}$ & $2.740_{(5)}^{\rm [-3]}$ & $1.102_{(1)}^{\rm [-2]}$ & $5.602_{(1)}^{\rm [-2]}$ & $1.199_{(6)}^{\rm [-1]}$ \\
%\multicolumn{15}{c}{\vspace*{-2mm}} \\
%\hline
%========================= Mn 7+ ===============================
%\multicolumn{15}{c}{\vspace*{-2mm}} \\
\multirow{1}{*}{${\rm Mn}^{7+}$} &
$3.284_{(2)}^{\rm [+3]}$ & $1.111_{(4)}^{\rm [+4]}$ & $2.818_{(1)}^{\rm [+4]}$ & $7.017_{(2)}^{\rm [+4]}$ & $1.681_{(3)}^{\rm [+5]}$ & $4.343_{(1)}^{\rm [+5]}$ & $8.056_{(4)}^{\rm [+5]}$ &
$4.596_{(4)}^{\rm [-5]}$ & $1.499_{(2)}^{\rm [-4]}$ & $1.960_{(3)}^{\rm [-3]}$ & $5.060_{(5)}^{\rm [-3]}$ & $7.040_{(5)}^{\rm [-3]}$ & $3.421_{(1)}^{\rm [-2]}$ & $1.963_{(4)}^{\rm [-1]}$ \\
%\multicolumn{15}{c}{\vspace*{-2mm}} \\
%\hline
%========================= Fe 8+ ===============================
%\multicolumn{15}{c}{\vspace*{-2mm}} \\
\multirow{1}{*}{${\rm Fe}^{8+}$} &
$2.021_{(3)}^{\rm [+3]}$ & $2.187_{(1)}^{\rm [+3]}$ & $7.063_{(4)}^{\rm [+3]}$ & $2.074_{(1)}^{\rm [+4]}$ & $4.974_{(2)}^{\rm [+4]}$ & $2.743_{(4)}^{\rm [+5]}$ & $8.348_{(1)}^{\rm [+5]}$ &
$3.786_{(4)}^{\rm [-4]}$ & $1.494_{(4)}^{\rm [-4]}$ & $9.447_{(1)}^{\rm [-4]}$ & $2.100_{(5)}^{\rm [-3]}$ & $3.520_{(5)}^{\rm [-3]}$ & $2.785_{(3)}^{\rm [-2]}$ & $2.734_{(5)}^{\rm [-1]}$ \\
%\multicolumn{15}{c}{\vspace*{-2mm}} \\
%\hline
%========================= Co 9+ ===============================
%\multicolumn{15}{c}{\vspace*{-2mm}} \\
\multirow{1}{*}{${\rm Co}^{9+}$} &
$1.277_{(2)}^{\rm [+3]}$ & $9.012_{(4)}^{\rm [+3]}$ & $2.895_{(1)}^{\rm [+4]}$ & $9.202_{(2)}^{\rm [+4]}$ & $1.782_{(3)}^{\rm [+5]}$ & $4.485_{(4)}^{\rm [+5]}$ & $9.033_{(2)}^{\rm [+5]}$ &
$1.549_{(6)}^{\rm [-5]}$ & $2.685_{(1)}^{\rm [-4]}$ & $4.341_{(3)}^{\rm [-4]}$ & $3.670_{(3)}^{\rm [-3]}$ & $1.555_{(2)}^{\rm [-2]}$ & $5.304_{(1)}^{\rm [-2]}$ & $2.857_{(3)}^{\rm [-1]}$ \\
%\multicolumn{15}{c}{\vspace*{-2mm}} \\
%\hline
%=========================  Ni 10+ ===============================
%\multicolumn{15}{c}{\vspace*{-2mm}} \\
\multirow{1}{*}{${\rm Ni}^{10+}$} &
$1.929_{(2)}^{\rm [+3]}$ & $9.502_{(1)}^{\rm [+3]}$ & $2.690_{(2)}^{\rm [+4]}$ & $6.006_{(2)}^{\rm [+4]}$ & $1.438_{(2)}^{\rm [+5]}$ & $4.627_{(1)}^{\rm [+5]}$ & $1.020_{(2)}^{\rm [+6]}$ &
$1.715_{(1)}^{\rm [-4]}$ & $5.967_{(4)}^{\rm [-4]}$ & $2.660_{(5)}^{\rm [-3]}$ & $7.130_{(4)}^{\rm [-3]}$ & $1.782_{(3)}^{\rm [-2]}$ & $8.587_{(2)}^{\rm [-2]}$ & $3.393_{(4)}^{\rm [-1]}$ \\
%\multicolumn{15}{c}{\vspace*{-2mm}} \\
%\hline
%=========================  Cu 11+ ===============================
%\multicolumn{15}{c}{\vspace*{-2mm}} \\
\multirow{1}{*}{${\rm Cu}^{11+}$} &
$4.706_{(2)}^{\rm [+3]}$ & $1.541_{(2)}^{\rm [+4]}$ & $2.982_{(1)}^{\rm [+4]}$ & $7.313_{(2)}^{\rm [+4]}$ & $2.166_{(2)}^{\rm [+5]}$ & $6.000_{(4)}^{\rm [+5]}$ & $1.160_{(1)}^{\rm [+6]}$ &
$5.843_{(3)}^{\rm [-4]}$ & $1.690_{(5)}^{\rm [-3]}$ & $6.440_{(3)}^{\rm [-3]}$ & $1.388_{(1)}^{\rm [-2]}$ & $2.954_{(1)}^{\rm [-2]}$ & $1.494_{(4)}^{\rm [-1]}$ & $3.518_{(2)}^{\rm [-1]}$ \\
%\multicolumn{15}{c}{\vspace*{-2mm}} \\
%\hline
%=========================  Zn 12+ ===============================
%\multicolumn{15}{c}{\vspace*{-2mm}} \\
\multirow{1}{*}{${\rm Zn}^{12+}$} &
$1.182_{(3)}^{\rm [+3]}$ & $5.335_{(2)}^{\rm [+3]}$ & $1.502_{(1)}^{\rm [+4]}$ & $4.288_{(3)}^{\rm [+4]}$ & $1.626_{(1)}^{\rm [+5]}$ & $4.313_{(1)}^{\rm [+5]}$ & $1.034_{(3)}^{\rm [+6]}$ &
$9.081_{(1)}^{\rm [-5]}$ & $1.299_{(5)}^{\rm [-4]}$ & $1.492_{(5)}^{\rm [-4]}$ & $3.050_{(5)}^{\rm [-3]}$ & $3.209_{(1)}^{\rm [-2]}$ & $1.049_{(1)}^{\rm [-1]}$ & $4.396_{(1)}^{\rm [-1]}$ \\
%\multicolumn{15}{c}{\vspace*{-2mm}} \\
\hline
\end{tabular}}
\end{table}