\begin{table}%t1
\caption{\label{all_fits}Estimated PSLA fit parameters for the FCFOV and the PCFOV.}
%\centering
\small
\begin{tabular}{c c c}
\hline\hline
  & FCFOV & PCFOV \\[0.5ex]
\hline
$65\%$ & $a=17.65$ & $a=18.78$ \\
       & $b=0.14$ & $b=0.17$ \\
       & $c=-1.19$ & $c=-1.16$ \\
\hline
$90\%$ & $a=31.1$ & $a=31.1$ \\
       & $b=0.23$ & $b=0.25$ \\
       & $c=-1.25$ & $c=-1.18$ \\
\hline
$95\%$ & $a=36.7$ & $a=34.8$ \\
       & $b=0.25$ & $b=0.26$  \\
       & $c=-1.24$ & $c=-1.14$  \\
\hline
$99\%$ & $a=36.4$ & $a=34.6$ \\
       & $b=0.14$ & $b=0.19$ \\
       & $c=-1.04$ & $c=-0.97$ \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}