\begin{table}%t1
\caption{\label{tab:XSPEC}Coronal properties of \au.}
%\centerline
{\small
\begin{tabular}{cc}
\hline
\hline
Property & Value \\
\hline
$N_{\rm H}$ & $2\times10^{18}$~cm$^{-2}$ \\
$kT_1$ & $ 0.29\pm0.02$ keV \\
$EM_1$ & $ 7.5_{-1.5}^{+1.7}\times10^{51}$ cm$^{5}$ \\
$kT_2$ & $ 0.67_{\rm -0.03}^{+0.04}$ keV \\
$EM_2$ & $ 11.0_{\rm -2.6}^{+3.1}\times10^{51}$ cm$^{5}$ \\
$kT_3$ & $ 1.49_{\rm -0.28}^{+0.61}$ keV \\
$EM_3$ & $ 5.6_{-1.6}^{+1.5}\times10^{51}$ cm$^{5}$ \\
 \hline
Element & Abundance\\
C & $ 0.9\pm0.3$  \\
N & $ 0.8\pm0.3$ \\
O & $ 0.5\pm0.2$\\
Ne & $ 1.3_{-0.1}^{+0.3} $ \\
Si & $ 0.3\pm0.1$ \\
S & $ 0.1_{\rm -0.1}^{+0.2}  $\\
Fe & $ 0.19_{\rm -0.04}^{+0.06} $ \\
\hline
\end{tabular}}
\tablefoot{Abundances are given relative to that of \citet{Asplund_2009} and 90\% errors are given.}
\end{table}