\begin{table}%t4
\caption{\label{tabu}Summary of the input values and results of the fits shown in Fig.~\ref{isotest}.} 
%\centering
 \small
\begin{tabular}{c c c c c c | c c c c c c c c c c}
\hline\hline 
&  &  &       Input    & & & & & & & Output & & & & &\\
\hline
Star & Pop. & Gen. & $T_{*}$ & $T_{\rm dust}$ & $\tau_{10~\mu{}\rm m}$ & $f_1$ & $f_2$ & $f_3$ & $f_4$ & $f_5$ & $f_6$ & $f_7$ & $f_8$ & Fitness\\
& & &[K] & [K] &  & &  &  &  & & &  &  & &\\
\hline
\par
CE And & 0   & 0       & 2700 & 500 & 0.19     &      &       &      & 24 & 72 & 4     &         & &\\
CE And & 90 & 120  & 2700 & 450 & 0.009   &      &       &      & 20 & 65 & 12  &        & 3 &3.9998\\
\hline
o Cet     &       &         & 2600 & 500 & 0.03      &      &100 &      &       &       &       &         & &6.3535\\
o Cet     & 0    & 0      & 2600 & 500 & 0.03      &     &  50 & 50 &       &       &       &         & &\\
o Cet     & 90  & 100 & 2200 & 650 & 0.2        &     &  60 & 40 &       &       &       &          & &6.3538\\
\hline
Z Cyg    &        &        & 2400 & 400 & 0.09      &      & 100 &      &       &       &       &      & &4.3745\\
Z Cyg    & 0    & 0      & 2500 & 500 & 0.15      &      &  50  & 50&        &       &       &        & &\\
Z Cyg    & 90  & 100 & 2700 & 490 & 0.13      &      &       &  30& 36 & 34 &       &        & &4.3926\\
\hline
TY Dra  &        &         & 3000 & 600 &0.025    &      &       &      &       &       &       &    100 & &9.2667\\
TY Dra  & 0    & 0      & 3000 &  600 &0.025   &      & 50  &50 &       &       &       &           & &\\
TY Dra  & 90  & 100 & 3000 & 650 & 0.3        &      & 60 & 30 &       & 10 &       &            & &9.6803\\
\hline
S Pav    & 0    & 0      & 2800 & 400 & 0.07      & 42 &      &      & 42 &        & 12 &           & 4 &\\
S Pav    & 100& 200 & 2800 & 650 & 0.0045 & 41 &      &      & 41 &        & 14 &           & 4 &9.9916\\
\hline
SV Peg &        &         & 3100 & 550& 0.008    &15  & 71&      &       &        &  10 &      & 4 & 6.3979\\
SV Peg & 0a  & 0a    & 3100 &  550& 0.008   &15  & 71&      &       &        &  10 &       & 4 & \\
SV Peg & 100 & 90  & 3000 & 615 & 0.008  &10  & 60&      &       &        &  26 &      & 4 &6.4002 \\
SV Peg & 100 & 120 & 3000 & 560 & 0.007  &13  & 61&      &       &        &   22 &       & 4 &6.4006 \\
SV Peg & 0b   & 0b    & 2800 & 500 &  0.12   &22  &      &      &  45 & 20 &   9  &       & 4 & \\
SV Peg & 100 & 200 & 2800 & 570 & 0.011  & 31 &      &      & 32 & 20  &  12&          & 5 &6.4017\\
\hline
\end{tabular} \vspace*{2mm}
\end{table}