\begin{table}%t6 
\par
\caption{\label{Tab:AbundanceErrors} Error budget for neutron-capture
   elements in {\LyudmilasStar}.}                   
 \small%\centering
                                                                                             \begin{tabular}{lrrcclc}\hline\hline                                                               \noalign{\smallskip}                   
    ~El. & \multicolumn{1}{c}{$\Delta T$} & $\Delta \log g$ &$\Delta \xi$ & 
    $\Delta$ & $\sigma_{\rm obs}$ &  $\sigma_{\rm tot}$ \\           
    & $-70$~K & $-0.1$~dex & $-0.1$~\kms & ($T,g,\xi$) & & \\          
    \multicolumn{1}{c}{(1)} & \multicolumn{1}{c}{(2)} 
    & \multicolumn{1}{c}{(3)} & {(4)} & {(5)} 
    & \multicolumn{1}{c}{(6)} & {(7)} \\
    \hline
    Sr II & $-0.08$ & $-0.01$ & 0.09   & 0.12 & 0.00 & 0.12 \\
    Y II  & $-0.05$ & $-0.03$ & 0.02   & 0.06 & 0.06 & 0.09 \\
    Zr II & $-0.06$ & $-0.03$ & 0.02   & 0.07 & 0.05 & 0.09 \\
    Mo I  & $-0.10$ & $<$$0.01$ & $<$$0.01$& 0.10 & 0.3  & 0.32 \\
    Pd I  & $-0.10$ & $<$$0.01$ & $<$$0.01$& 0.10 & 0.3  & 0.32 \\
    Ba II & $-0.06$ & $-0.03$ & 0.03   & 0.07 & 0.03 & 0.08 \\
    La II & $-0.06$ & $-0.03$ & $<$$0.01$& 0.07 & 0.02 & 0.07 \\
    Ce II & $-0.06$ & $-0.03$ & $<$$0.01$& 0.07 & 0.06 & 0.09 \\
    Pr II & $-0.06$ & $-0.03$ & $<$$0.01$& 0.07 & 0.06 & 0.09 \\
    Nd II & $-0.06$ & $-0.03$ & 0.01   & 0.07 & 0.08 & 0.10 \\
    Sm II & $-0.06$ & $-0.03$ & $<$$0.01$& 0.07 & 0.09 & 0.11 \\
    Eu II & $-0.06$ & $-0.03$ & 0.01   & 0.07 & 0.02 & 0.07 \\
    Gd II & $-0.06$ & $-0.03$ & 0.01   & 0.07 & 0.07 & 0.10 \\
    Tb II & $-0.07$ & $-0.03$ & 0.01   & 0.08 & 0.03 & 0.08 \\
    Dy II & $-0.06$ & $-0.03$ & 0.03   & 0.07 & 0.06 & 0.09 \\
    Ho II & $-0.07$ & $-0.03$ & $<$$0.01$& 0.08 & 0.10 & 0.13 \\
    Er II & $-0.07$ & $-0.03$ & $<$$0.01$& 0.08 & 0.09 & 0.12 \\
    Tm II & $-0.06$ & $-0.03$ & 0.01   & 0.07 & 0.08 & 0.10 \\
    Yb II & $-0.04$ & $-0.03$ & 0.07   & 0.09 & 0.02 & 0.09 \\
    Hf II & $-0.07$ & $-0.03$ & 0.01   & 0.08 & 0.15 & 0.17 \\
    Os I  & $-0.11$ & $<$$0.01$ & $<$$0.01$& 0.11 & 0.2  & 0.23 \\
    Ir I  & $-0.09$ & $-0.01$ & $<$$0.01$& 0.09 & 0.08 & 0.12 \\
    Th II & $-0.07$ & $-0.03$ & $<$$0.01$& 0.08 & 0.2  & 0.21 \\
    \hline
   \end{tabular}
\end{table}