\begin{table}%t1
%\centering
\par
\caption{\label{baseline}Baseline {\em QWIND} model parameters.}
\begin{tabular}{lc}
\hline\hline
Parameter  & Value\\
\hline
$R_{\rm IN}$   & 100~$R_S$ \\
$R_{\rm OUT}$  & 800~$R_S$ \\
$v_0$   & 10$^7$~cm~s$^{-1}$\\ 
$\epsilon_{\rm EDD}$& 0.5 \\ 
$M_{\rm BH}$      & $2 \times 10^8~M_\odot$ \\
$n_{\rm IN}$   & $2\times10^8$~cm$^{-3}$\\
$\beta$ ($n_{\rm i}(R)=n_{\rm IN} \times(R_{\rm i}/R_{\rm IN})^{-\beta}$) & 0 \\
$T$ & $2 \times 10^6$~K \\ 
$f_X$ & 0.15 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}