\begin{table}%t5
%\centering
\par
\caption{\label{rosatcounts}Stellar and planetary parameters of planet-bearing stars within 30 pc, as observed by ROSAT.}
      \begin{tabular}{l l r r r r r l r r r r r r}
    \hline
    \hline
    \noalign{\smallskip}
                                Star & Type & Dist. & $m_V$ & $B-V$ & $P_*$ & [Fe/H] & $a_{\rm pl}$ & $M_{\rm pl}$ & $\log L_{\rm X}$ & $\log \frac{L_{\rm X}}{L_{\rm bol}}$\\
                                                                                                               & & (pc) & & & (d) & & (AU) & ($M_{\rm J}$) &0.1--2.4~keV & \\
    \hline
                                                      GJ 832 & M1.5   &  4.9 &   8.67 & 1.46 & -- & --0.31 &    3.40 &  0.64 & $26.77\pm 0.21$ & --9.09\\
                                                   GL 581 & M3.0   &  6.3 &  10.55 & 1.60 &   84.0 & --0.33 &    0.04 &  0.05 & $<$26.89 & $<$--4.57\\
                                                Fomalhaut & A3.0 V      &  7.7 &   1.16 & 0.09 & -- &  0.00 &  115.00 &  3.00 & $<$25.90 & $<$--8.88\\
                                                      GJ 849 & M3.5   &  8.8 &  10.42 & 1.52 & -- &  0.00 &    2.35 &  0.82 & $27.25\pm 0.26$ & --6.73\\
                                         HD 285968 & M2.5 V      &  9.4 &   9.97 & 1.51 &   38.9 & --0.10 &    0.07 &  0.03 & $27.48\pm 0.28$ & --6.13\\
                                                 GJ 436 & M2.5   & 10.2 &  10.68 & 1.52 &   45.0 & --0.32 &    0.03 &  0.07 & $27.16\pm 0.34$ & --6.36\\
                                                HD 3651 & K0.0 V      & 11.0 &   5.80 & 0.92 & -- &  0.05 &    0.28 &  0.20 & $27.25\pm 0.23$ & --5.66\\
                                               HD 69830 & K0.0 V      & 12.6 &   5.95 & 0.79 & -- & --0.05 &    0.08 &  0.03 & $27.47\pm 0.30$ & --4.84\\
                                               HD 40307 & K2.5 V      & 12.8 &   7.17 & 0.93 & -- & --0.31 &    0.05 &  0.01 & $26.99\pm 0.28$ & --7.36\\
                                              HD 147513 & G3.0 V      & 12.9 &   5.37 & 0.60 & -- & --0.03 &    1.26 &  1.00 & $29.01\pm 0.16$ & --3.80\\
                                    $\upsilon$ And & F8.0 V      & 13.5 &   4.09 & 0.54 &   12.0 &  0.09 &    0.06 &  0.69 & $28.11\pm 0.22$ & --6.86\\
                                           $\gamma$ Cep & K2.0 V      & 13.8 &   3.22 & 1.03 & -- &  0.00 &    2.04 &  1.60 & $26.96\pm 0.20$ & --7.34\\
                                            HR 810 & G0.0 V      & 15.5 &   5.40 & 0.57 &    7.0 &  0.25 &    0.91 &  1.94 & $28.74\pm 0.21$ & --7.45\\
                                              HD 128311 & K0.0   & 16.6 &   7.51 & 0.99 &   11.5 &  0.08 &    1.10 &  2.18 & $28.52\pm 0.21$ & --4.57\\
                                                HD 7924 & K0.0 V      & 16.8 &   7.19 & 0.82 & -- & --0.15 &    0.06 &  0.03 & $27.45\pm 0.29$ & --6.75\\
                                               HD 10647 & F8.0 V      & 17.3 &   5.52 & 0.53 & -- & --0.03 &    2.10 &  0.91 & $28.21\pm 0.17$ & --4.88\\
                                          $\rho$ CrB & G0.0 V      & 17.4 &   5.40 & 0.61 &   19.0 & --0.24 &    0.22 &  1.04 & $<$27.69 & $<$--6.13\\
                                                GJ 3021 & G6.0 V      & 17.6 &   6.59 & 0.75 & -- &  0.20 &    0.49 &  3.32 & $29.02\pm 0.21$ & --7.00\\
                                               HD 87833 & K0.0 V      & 18.1 &   7.56 & 0.97 & -- &  0.09 &    3.60 &  1.78 & $27.58\pm 0.20$ & --6.79\\
                                         HD 192263 & K2.0 V      & 19.9 &   7.79 & 0.94 &   27.0 & --0.20 &    0.15 &  0.72 & $28.03\pm 0.35$ & --4.81\\
                                               HD 39091 & G1.0 IV     & 20.5 &   5.67 & 0.58 & -- &  0.09 &    3.29 & 10.35 & $27.33\pm 0.20$ & --6.03\\
                                                   HD 142 & G1.0 IV     & 20.6 &   5.70 & 0.52 & -- &  0.04 &    0.98 &  1.00 & $<$28.20 & $<$--5.63\\
                                               HD 33564 & F6.0 V      & 21.0 &   5.08 & 0.45 & -- & --0.12 &    1.10 &  9.10 & $27.84\pm 0.30$ & --6.66\\
                                                HD 210277 & G0.0 V      & 21.3 &   6.63 & 0.71 & -- &  0.19 &    1.10 &  1.23 & $<$27.85 & $<$--5.68\\
                                            70 Vir & G4.0 V      & 22.0 &   5.00 & 0.69 &   31.0 & --0.03 &    0.48 &  7.44 & $27.42\pm 0.28$ & --6.33\\
                                               HD 19994 & F8.0 V      & 22.4 &   5.07 & 0.57 & -- &  0.23 &    1.30 &  2.00 & $28.16\pm 0.28$ & --6.41\\
                                                HD 134987 & G5.0 V      & 25.0 &   6.45 & 0.70 & -- &  0.23 &    0.78 &  1.58 & $<$27.99 & $<$--5.75\\
                                                 HD 16417 & G1.0 V      & 25.5 &   5.78 & 0.67 & -- &  0.19 &    0.14 &  0.07 & $<$28.28 & $<$--5.73\\
                                                 HD 60532 & F6.0 IV-V   & 25.7 &   4.45 & 0.48 & -- & --0.42 &    0.76 &  3.15 & $<$26.98 & $<$--7.53\\
                                                HD 181433 & K3.0 IV     & 26.1 &   8.38 & 1.04 & -- &  0.33 &    0.08 &  0.02 & $<$27.08 & $<$--6.05\\
                                                 HD 30562 & F8.0 V      & 26.5 &   5.77 & 0.63 & -- &  0.24 &    2.30 &  1.29 & $<$26.97 & $<$--7.07\\
                                         HD 179949 & F8.0 V      & 27.0 &   6.25 & 0.50 &    9.0 &  0.22 &    0.05 &  0.95 & $28.61\pm 0.25$ & --4.40\\
                                                   HD 150706 & G0.0   & 27.2 &   7.03 & 0.57 & -- & --0.13 &    0.82 &  1.00 & $28.88\pm 0.19$ & --5.04\\
                                                 HD 82943 & G0.0 V      & 27.5 &   6.54 & 0.62 & -- &  0.27 &    0.75 &  2.01 & $<$28.01 & $<$--5.75\\
\hline
\end{tabular}\tablefoot{Stellar and planetary parameters taken from \protect\url{www.exoplanet.eu}, bolometric luminosities calculated from $m_V$ with bolometric corrections from \cite{flower1996}. X-ray luminosities taken from \cite{kashyapdrakesaar2008}, except for upper limits for {\em HD~16417}, {\em HD~30562}, {\em HD~181433} and {\em HD~60532}, which were calculated from original data.}
\vspace*{1.5mm}
\end{table}