\begin{table}%t3
%\centering
\par
\caption{\label{gj674}Spectral modeling results for {\em GJ~674} derived from EPIC data; emission measure given in units of $10^{50}$~cm$^{-3}$.}
\begin{tabular}{l c c }
    \hline \hline
    \noalign{\smallskip}
Parameter 		& GJ 674 quiescence 	& GJ 674 flare \\ 
    \hline 
$T_1$ (keV)		& 0.14 			& 0.32 	\\
$EM_1$			& 0.71 			& 3.57 	\\	
$T_2$ (keV)		& 0.40 			& 0.81 	\\
$EM_2$ 			& 2.52	 		& 1.61 	\\
O			& 0.41 $\pm$ 0.07	& 0.38 $\pm$ 0.05\\
Ne			& 0.66 $\pm$ 0.13	& 0.38 $\pm$ 0.18\\
Mg			& 0.34 $\pm$ 0.14	& 0.51 $\pm$ 0.25 \\
Fe			& 0.29 $\pm$ 0.05	& 0.37 $\pm$ 0.12 \vspace{0.2cm}  \\ 
$\chi^2_{\rm red}$ (d.o.f.)	& 1.12 (204)		& 1.00 (197) 	\\
$\log L_{\rm X}$ (0.2--2.0~keV)& 27.5 		& 27.7		\\ \hline
\end{tabular}
\end{table}