\begin{table}%t2
%\centering
\par
\caption{\label{apec}Spectral modeling results derived from EPIC data; emission measure given in units of $10^{50}$~cm$^{-3}$.}
\begin{tabular}{l c c c c c c}
    \hline \hline
    \noalign{\smallskip}
Parameter 		& GL 86 	& GL 876 	& HD 102195 	& GJ 317 	& 55 Cnc 	& HD 99492 \\
    \hline 
$T_1$ (keV)		& 0.11 		& 0.07 		& 0.09 		& 0.11		& 0.09		& 0.09		\\
$EM_1$ 			& 1.63 		& 0.42 		& 8.54		& 0.19		& 1.39		& 1.02		\\
$T_2$ (keV)		& 0.33 		& 0.39 		& 0.45		& 0.50		& 0.48		& 0.39		\\
$EM_2$ 			& 1.27 		& 0.06 		& 8.07		& 0.06		& 0.19		& 0.20		\vspace{0.2cm} \\ 
$\chi^2_{\rm red}$ (d.o.f.)	& 1.02 (120)	& 1.44 (85) 	& 0.95 (152)	& 0.77 (22)	& 1.2 (11)	& 0.99 (8)	\\
$\log L_{\rm X}$ (0.2--2.0~keV)& 27.6 		& 26.4		& 28.3		& 26.5		& 27.1		& 27.0		\\ 
\hline
\end{tabular}
\end{table}