\begin{table}%t3
%\centering
\par
\caption{\label{t:resultspa}Results of the fits to the AARPs in different PA intervals for R~Scl and U~Cam.}
\begin{tabular}{ l c c c c}
 \hline\hline \noalign{\smallskip}
Filter 	& PA 	& $R$	& $\Delta R$	& $I_{\rm{peak}}$ \\
		& interval &[\arcsec]	& [\arcsec]		& [erg~s$^{-1}$~cm$^{-2}$~{\AA}$^{-1}$~$\arcsec^{-2}$]\\
\hline
\multicolumn{2}{l}{R~Scl} & & &\\
$f475$	& PA2	& 18.5	& 0.9			& $0.7 \times 10^{-17}$\\	
	& PA5	& 19.0	& 0.9			& $0.4 \times 10^{-17}$\\
$f606$	& PA1	& 18.7	& 1.8			& $6.3 \times 10^{-17}$\\
	& PA2	& 18.9	& 1.6			& $6.2 \times 10^{-17}$\\
	& PA3	& 19.5	& 1.1			& $5.5 \times 10^{-17}$\\
	& PA4	& 20.0	& 0.8			& $5.0 \times 10^{-17}$\\
	& PA5	& 19.3	& 1.6			& $4.8 \times 10^{-17}$\\
$f814$	& PA1	& 18.8	& 1.8			& $6.0 \times 10^{-17}$\\
	& PA2	& 18.9	& 1.6			& $5.9 \times 10^{-17}$\\
	& PA3	& 19.6	& 1.1			& $5.1 \times 10^{-17}$\\
	& PA4	& 19.9	& 0.7			& $4.8 \times 10^{-17}$\\
	& PA5	& 19.4	& 1.9			& $4.6 \times 10^{-17}$\\
\hline
\multicolumn{2}{l}{U~Cam}& & &\\
f606	& PA1	& 7.6 & 0.5 & $1.3 \times 10^{-17}$ \\
	& PA2	& 7.7		& 0.4			& $1.2 \times 10^{-17}$\\
	& PA3	& 7.7		& 0.7			& $0.9 \times 10^{-17}$\\
f814	& PA1	& 7.6		& 0.6			& $3.6 \times 10^{-17}$\\
	& PA2	& 7.7		& 0.5			& $2.9 \times 10^{-17}$\\
	& PA3	& 7.6		& 0.8			& $2.8 \times 10^{-17}$\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}