\begin{table}%t1
\caption{\label{tab_overview} Fluxes and polarization parameters for our sample of~86~AGN.}
\par
%\centering
\par
\begin{tabular}{l l c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c}
\hline\hline \noalign{\smallskip}
~ & ~& ~ & ~ & ~ & \multicolumn{6}{c}{\hrulefill \hskip 2mm \raisebox{-0.4mm}{1.3 mm band} \hskip 2mm \hrulefill} & \multicolumn{6}{c}{\hrulefill \hskip 2mm \raisebox{-0.4mm}{2 mm band} \hskip 2mm \hrulefill} & \multicolumn{6}{c}{\hrulefill \hskip 2mm \raisebox{-0.4mm}{3 mm band} \hskip 2mm \hrulefill} \\
Name & Type & $z$ & $\alpha$ & $\sigma_{\alpha}$ & $S_{\nu}$ & $\sigma_S$ & $m_L$ & $\sigma_m$ & $\chi$ & $\sigma_{\chi}$ & $S_{\nu}$ & $\sigma_S$ & $m_L$ & $\sigma_m$ & $\chi$ & $\sigma_{\chi}$  & $S_{\nu}$ & $\sigma_S$ & $m_L$ & $\sigma_m$ & $\chi$ & $\sigma_{\chi}$ \\
(B1950) & ~ & [1] & [1] & [1] & [Jy] & [Jy] & [\%] & [\%] & [$^{\circ}$] & [$^{\circ}$] & [Jy] & [Jy] & [\%] & [\%] & [$^{\circ}$] & [$^{\circ}$] & [Jy] & [Jy] & [\%] & [\%] & [$^{\circ}$] & [$^{\circ}$]  \\
\hline
0007+106 & 	Sy 1.2	 & 0.09 & --  & --  & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & 3.1 & 0.1 & 95 & 1 & 1.6 & 1.0 & $<$1.5 & -- & -- & -- \\
0007+171 & 	FSRQ	 & 1.60 & --  & --  & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & 0.3 & 0.1 & $<$4.9 & -- & -- & -- \\
0059+581 & 	QSO	 & 0.64 & 0.0  & 0.2  & 1.9 & 1.0 & -- & -- & -- & -- & 2.4 & 0.5 & 4.7 & 0.2 & 72 & 1 & 2.1 & 0.9 & 4.4 & 1.2 & 65 & 46 \\
0106+013 & 	HPQ	 & 2.10 & --  & --  & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & 0.7 & 0.1 & $<$3.3 & -- & -- & -- \\
0119+115 & 	BLLac	 & 0.57 & 0.2  & 0.1  & 1.4 & 0.4 & -- & -- & -- & -- & 1.2 & 0.2 & 7.3 & 1.2 & 12 & 6 & 1.5 & 0.3 & 5.6 & 2.2 & 123 & 55 \\
0122$-$003 & 	LPQ	 & 1.08 & --  & --  & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & 0.4 & 0.1 & 3.3 & 0.2 & 57 & 4 \\
0212+735 & 	BLLac	 & 2.37 & 0.7  & 0.1  & 0.9 & 0.2 & -- & -- & -- & -- & 1.1 & 0.2 & 4.7 & 0.3 & 144 & 2 & 1.5 & 0.6 & -- & -- & -- & -- \\
0215+015 & 	BLLac	 & 1.72 & --  & --  & 0.8 & 0.2 & 9.4 & 1.1 & 18 & 2 & -- & -- & -- & -- & -- & -- & 1.0 & 0.1 & 3.8 & 0.5 & 172 & 3 \\
0221+067 & 	HPQ	 & 0.51 & 0.6  & 0.5  & 0.4 & 0.4 & -- & -- & -- & -- & 0.4 & 0.1 & -- & -- & -- & -- & 0.5 & 0.2 & 4.9 & 0.3 & 93 & 1 \\
0234+285 & 	QSO	 & 1.21 & 0.3  & 0.3  & 1.5 & 0.3 & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & 2.1 & 0.7 & 2.6 & 1.2 & 140 & 12 \\
0235+164 & 	BLLac	 & 0.94 & 0.0  & 0.3  & 2.1 & 0.9 & -- & -- & -- & -- & 1.8 & 0.1 & -- & -- & -- & -- & 2.1 & 1.2 & 1.4 & 0.3 & 176 & 34 \\
0239+108 & 	QSO	 & 2.69 & 0.7  & 0.4  & 0.4 & 0.2 & -- & -- & -- & -- & 0.5 & 0.1 & $<$4 & -- & -- & -- & 0.5 & 0.1 & -- & -- & -- & -- \\
0316+413 & 	Sy 2	 & 0.02 & 0.6  & 0.1  & 4.8 & 1.6 & $<$1.8 & -- & -- & -- & 6.3 & 1.3 & -- & -- & -- & -- & 7.7 & 1.7 & $<$0.7 & -- & -- & -- \\
0333+321 & 	LPQ	 & 1.26 & 0.7  & 0.2  & 0.7 & 0.3 & 3.9 & 0.4 & 164 & 1 & -- & -- & -- & -- & -- & -- & 1.3 & 0.5 & 1.3 & 0.1 & 135 & 2 \\
0336$-$019 & 	HPQ	 & 0.85 & 0.8  & 0.8  & 0.6 & 0.4 & 11.5 & 1.0 & 103 & 1 & 1.1 & 0.1 & $<$3.4 & -- & -- & -- & 0.6 & 0.1 & 3.6 & 0.1 & 102 & 1 \\
0355+508 & 	LPQ	 & 1.51 & 0.4  & 0.2  & 4.2 & 1.5 & -- & -- & -- & -- & 5.5 & 0.9 & 6.9 & 0.1 & 5 & 1 & 6.4 & 1.8 & 4.1 & 2.0 & 177 & 9 \\
0400+258 & 	FSRQ	 & 2.11 & 0.8  & 0.2  & 0.4 & 0.1 & -- & -- & -- & -- & 0.3 & 0.1 & -- & -- & -- & -- & 0.8 & 0.1 & 6.5 & 0.2 & 99 & 1 \\
0415+379 & 	Sy 1	 & 0.05 & 0.9  & 0.1  & 4.5 & 2.8 & $<$3.3 & -- & -- & -- & 3.5 & 1.5 & 5.9 & 0.1 & 106 & 1 & 8.8 & 3.8 & 1.9 & 1.2 & 164 & 40 \\
0420$-$014 & 	BLLac	 & 0.91 & 0.5  & 0.1  & 2.2 & 0.7 & -- & -- & -- & -- & 2.9 & 0.7 & -- & -- & -- & -- & 3.5 & 0.8 & $<$3.0 & -- & -- & -- \\
0430+052 & 	Sy 1	 & 0.03 & --  & --  & -- & -- & -- & -- & -- & -- & 1.4 & 0.2 & 2.2 & 0.3 & 167 & 2 & 1.8 & 0.1 & 3.8 & 0.2 & 170 & 2 \\
0444+634 & 	Sy 1	 & 0.78 & --  & --  & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & 0.4 & 0.1 & 1.8 & 0.1 & 130 & 2 \\
0446+112 & 	QSO?	 & 1.21 & --  & --  & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & 0.6 & 0.2 & 2.9 & 0.1 & 154 & 1 \\
0507+179 & 	BLLac?	 & 0.42 & 0.3  & 0.1  & 0.8 & 0.3 & 5.3 & 4.8 & 72 & 34 & 1.6 & 0.1 & 8.0 & 0.1 & 81 & 1 & 1.0 & 0.3 & 5.7 & 1.7 & 110 & 14 \\
0528+134 & 	LPQ	 & 2.06 & 0.9  & 0.1  & 2 & 1.1 & 3.3 & 0.8 & 67 & 34 & 1.7 & 0.5 & 2.0 & 0.1 & 18 & 2 & 3.6 & 1.3 & 4.0 & 1.2 & 75 & 56 \\
0529+483 & 	FSRQ	 & 1.16 & --  & --  & -- & -- & -- & -- & -- & -- & 0.9 & 0.1 & -- & -- & -- & -- & 1.0 & 0.2 & 5.7 & 0.1 & 122 & 1 \\
0539$-$057 & 	HPQ	 & 0.84 & 0.9  & 0.3  & 0.4 & 0.2 & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & 0.8 & 0.2 & 0.7 & 0.1 & 176 & 3 \\
0552+398 & 	LPQ	 & 2.37 & 1.2  & 0.2  & 0.4 & 0.1 & -- & -- & -- & -- & 0.7 & 0.1 & 5.6 & 0.4 & 140 & 2 & 1.0 & 0.1 & $<$2.0 & -- & -- & -- \\
0611+131 & 	QSO	 & 0.75 & --  & --  & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & 0.2 & 0.1 & $<$4.9 & -- & -- & -- \\
0716+714 & 	BLLac	 & 0.30 & --  & --  & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & 1.3 & 0.7 & 2.9 & 1.3 & 78 & 33 \\
0727$-$115 & 	QSO	 & 1.59 & --  & --  & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & 3.8 & 0.3 & $<$2.7 & -- & -- & -- \\
0748+126 & 	LPQ	 & 0.89 & --  & --  & 2.3 & 0.5 & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & 2.8 & 0.1 & 40 & 2 \\
0804+499 & 	HPQ	 & 1.44 & $-$0.1  & 0.3  & 0.6 & 0.1 & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & 0.4 & 0.1 & 2.5 & 0.1 & 45 & 2 \\
0820+560 & 	FSRQ	 & 1.42 & --  & --  & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & 0.5 & 0.1 & 8.7 & 3.2 & 172 & 10 \\
0833+585 & 	QSO	 & 2.10 & --  & --  & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & 0.3 & 0.1 & 8.5 & 0.2 & 152 & 1 \\
0836+710 & 	LPQ	 & 2.17 & 0.8  & 0.4  & 0.4 & 0.1 & -- & -- & -- & -- & 1.7 & 0.1 & -- & -- & -- & -- & 1.1 & 0.2 & 1.7 & 0.7 & 118 & 19 \\
0851+202 & 	BLLac	 & 0.31 & 0.1  & 0.2  & 4.0 & 1.8 & 11.5 & 5.1 & 173 & 1 & 5.3 & 1.4 & 7.9 & 0.3 & 147 & 5 & 4.5 & 1.7 & 9.3 & 3.1 & 163 & 5 \\
0906+015 & 	HPQ	 & 1.02 & 0.6  & 0.2  & 0.5 & 0.1 & -- & -- & -- & -- & 0.8 & 0.1 & $<$4.7 & -- & -- & -- & 0.9 & 0.2 & 3.1 & 0.1 & 121 & 3 \\
0923+392 & 	Sy 1	 & 0.70 & 0.6  & 0.1  & 2.6 & 0.6 & 6.3 & 1.1 & 159 & 1 & 3.4 & 0.6 & 3.5 & 0.1 & 150 & 2 & 4.4 & 0.6 & 4.0 & 0.5 & 151 & 3 \\
0954+556 & 	HPQ	 & 0.90 & --  & --  & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & 0.5 & 0.1 & 9.0 & 2.0 & 8 & 2 \\
0954+658 & 	BLLac	 & 0.37 & 0.3  & 0.1  & 0.8 & 0.3 & 12.9 & 4.5 & 177 & 4 & 1.4 & 0.4 & 4.2 & 2.1 & 11 & 17 & 1.2 & 0.4 & 6.0 & 2.4 & 167 & 38 \\
1005+066 & 	BLLac	 & -- & --  & --  & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & 0.4 & 0.1 & 14.7 & 4.9 & 152 & 4 \\
1012+232 & 	Sy 1.5	 & 0.56 & --  & --  & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & 0.6 & 0.1 & $<$2.3 & -- & -- & -- \\
1030+611 & 	Sy 1	 & 1.40 & 0.2  & 0.2  & 0.3 & 0.1 & -- & -- & -- & -- & 0.3 & 0.1 & 8.5 & 1.6 & 163 & 2 & 0.3 & 0.2 & 5.4 & 0.6 & 95 & 31 \\
1040+244 & 	BLLac	 & 0.56 & 0.4  & 0.2  & 0.7 & 0.2 & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & 0.9 & 0.2 & 3.9 & 0.5 & 125 & 4 \\
1044+719 & 	FSRQ	 & 1.15 & 0.7  & 0.2  & 0.4 & 0.1 & -- & -- & -- & -- & 0.6 & 0.1 & $<$5.1 & -- & -- & -- & 0.7 & 0.2 & 2.5 & 0.2 & 6 & 11 \\
1055+018 & 	BLLac	 & 0.89 & 0.4  & 0.1  & 2.5 & 0.5 & 10.5 & 0.3 & 129 & 3 & 2.7 & 0.3 & -- & -- & -- & -- & 3.3 & 0.7 & 8.4 & 2.7 & 126 & 4 \\
1144+402 & 	QSO	 & 1.09 & --  & --  & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & 0.7 & 0.2 & $<$4.4 & -- & -- & -- \\
1150+497 & 	FSRQ	 & 0.33 & 0.4  & 0.1  & 0.5 & 0.1 & -- & -- & -- & -- & 0.6 & 0.1 & -- & -- & -- & -- & 0.7 & 0.1 & 2.9 & 0.8 & 49 & 31 \\
1156+295 & 	HPQ	 & 0.73 & 0.2  & 0.3  & 0.7 & 0.1 & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & 1.0 & 0.6 & 3.2 & 0.9 & 178 & 39 \\
1226+023 & 	Sy 1	 & 0.16 & 0.3  & 0.1  & 12.4 & 3.5 & 3.6 & 1.3 & 158 & 10 & 15 & 4.3 & -- & -- & -- & -- & 16.5 & 4.6 & 3.4 & 0.7 & 140 & 8 \\
1253$-$055 & 	BLLac	 & 0.54 & 0.0  & 0.2  & 9.5 & 1.5 & 3.4 & 0.3 & 63 & 4 & 8.6 & 1.3 & -- & -- & -- & -- & 10.0 & 2.7 & -- & -- & -- & -- \\
1300+580 & 	?	 & -- & $-$0.2  & 0.6  & 0.2 & 0.1 & -- & -- & -- & -- & 0.2 & 0.1 & -- & -- & -- & -- & 0.2 & 0.1 & 12.4 & 0.5 & 167 & 1 \\
1307+121 & 	BLLac	 & -- & 0.0  & 0.6  & 0.2 & 0.1 & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & 0.2 & 0.1 & 11.0 & 0.1 & 32 & 1 \\
1308+326 & 	BLLac	 & 1.00 & 0.9  & 0.2  & 1.2 & 0.8 & 9.6 & 0.3 & 159 & 4 & 1.4 & 0.1 & 4.6 & 0.1 & 33 & 1 & 2.1 & 0.3 & 3.7 & 1.2 & 32 & 14 \\
1334$-$127 & 	BLLac	 & 0.54 & 0.7  & 0.5  & 3.8 & 0.8 & $<$5.1 & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & 5.6 & 2.3 & -- & -- & -- & -- \\
1345+125 & 	Sy 2	 & 0.12 & --  & --  & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & 0.3 & 0.1 & 1.9 & 0.1 & 146 & 5 \\
1354+195 & 	Sy 1.5	 & 0.72 & 0.6  & 0.2  & 0.5 & 0.1 & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & 0.9 & 0.2 & 3.3 & 0.2 & 80 & 2 \\
1413+135 & 	BLLac	 & 0.25 & --  & --  & 0.6 & 0.1 & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & 1 & 0.1 & $<$0.9 & -- & -- & -- \\
1417+385 & 	FSRQ	 & 1.83 & --  & --  & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & 0.2 & 0.1 & 7.8 & 0.4 & 116 & 3 \\
1418+546 & 	BLLac	 & 0.15 & 0.2  & 0.1  & 0.8 & 0.3 & 5.2 & 0.4 & 127 & 7 & 0.6 & 0.2 & 4.9 & 2.2 & 121 & 14 & 0.7 & 0.2 & 3.9 & 1.5 & 115 & 13 \\
1538+149 & 	BLLac	 & 0.61 & 0.5  & 0.3  & -- & -- & -- & -- & -- & -- & 0.4 & 0.1 & -- & -- & -- & -- & 0.7 & 0.1 & 12.5 & 1.4 & 144 & 4 \\
1546+027 & 	HPQ	 & 0.41 & --  & --  & -- & -- & 4.9 & 0.3 & 29 & 4 & -- & -- & -- & -- & -- & -- & 1.4 & 0.1 & -- & -- & -- & -- \\
1548+056 & 	BLLac	 & 1.42 & --  & --  & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & 1.5 & 0.2 & 4.7 & 0.2 & 157 & 1 \\
1611+343 & 	LPQ	 & 1.40 & 0.9  & 0.2  & 0.5 & 0.1 & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & 1.1 & 0.2 & 3.0 & 0.6 & 162 & 55 \\
1633+382 & 	LPQ	 & 1.81 & 0.3  & 0.2  & 1.8 & 0.7 & $<$4.9 & -- & -- & -- & 2.1 & 0.3 & -- & -- & -- & -- & 2.5 & 0.6 & -- & -- & -- & -- \\
1637+574 & 	LPQ	 & 0.75 & 0.1  & 0.3  & 1.4 & 0.1 & -- & -- & -- & -- & 0.7 & 0.1 & -- & -- & -- & -- & 1.3 & 0.4 & 3.1 & 0.9 & 117 & 30 \\
1641+399 & 	HPQ	 & 0.59 & 0.3  & 0.1  & 2.8 & 1.1 & 6.7 & 2.9 & 93 & 55 & 3.7 & 1.2 & 3.8 & 1.2 & 28 & 36 & 4.0 & 1.4 & 5.4 & 0.2 & 77 & 1 \\
1642+690 & 	HPQ	 & 0.75 & 0.1  & 0.1  & 2.3 & 0.5 & 11.7 & 0.1 & 136 & 1 & 2.9 & 0.4 & 9.6 & 0.1 & 135 & 2 & 2.9 & 0.8 & 7.0 & 3.7 & 155 & 27 \\
1655+077 & 	QSO	 & 0.62 & --  & --  & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & 1.2 & 0.1 & 5.9 & 0.1 & 130 & 1 \\
1730$-$130 & 	BLLac	 & 0.90 & 0.0  & 0.4  & 2.4 & 0.2 & -- & -- & -- & -- & 3.3 & 0.6 & -- & -- & -- & -- & 3.2 & 1.2 & $<$6.2 & -- & -- & -- \\
1741$-$038 & 	HPQ	 & 1.05 & 1.3  & 0.2  & 0.6 & 0.3 & $<$9.9 & -- & -- & -- & 1 & 0.1 & -- & -- & -- & -- & 1.7 & 0.2 & 3.5 & 0.1 & 146 & 1 \\
1749+096 & 	BLLac	 & 0.32 & 0.6  & 0.1  & 2.7 & 0.8 & 1.8 & 0.3 & 135 & 6 & 2.7 & 1.2 & -- & -- & -- & -- & 4.6 & 1.1 & 5.1 & 0.1 & 131 & 2 \\
1823+568 & 	BLLac	 & 0.66 & --  & --  & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & 0.8 & 0.4 & 9.1 & 0.3 & 33 & 1 \\
1827+062 & 	? 	 & -- & 0.6  & 0.5  & -- & -- & -- & -- & -- & -- & 0.8 & 0.2 & -- & -- & -- & -- & 0.8 & 0.2 & 3.9 & 1.0 & 140 & 30 \\
1923+210 & 	? 	 & -- & --  & --  & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & 1.2 & 0.3 & 3.2 & 0.9 & 73 & 27 \\
1928+738 & 	BLLac	 & 0.30 & 0.7  & 0.3  & 1.1 & 0.2 & -- & -- & -- & -- & 1.3 & 0.1 & -- & -- & -- & -- & 1.8 & 0.7 & 1.7 & 0.8 & 7 & 32 \\
2005+642 & 	FSRQ	 & 1.57 & --  & --  & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & 3.0 & 0.1 & 157 & 1 \\
2013+370 & 	BLLac	 & -- & 0.5  & 0.1  & 2.2 & 0.7 & 4.9 & 0.2 & 150 & 1 & 2.5 & 0.3 & -- & -- & -- & -- & 3.0 & 0.5 & 2.9 & 0.1 & 38 & 1 \\
2037+511 & 	QSO	 & 1.69 & 0.6  & 0.1  & 0.7 & 0.1 & -- & -- & -- & -- & 0.9 & 0.1 & -- & -- & -- & -- & 1.1 & 0.2 & 1.0 & 0.3 & 76 & 32 \\
2047+039 & 	BLLac	 & -- & --  & --  & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & 0.4 & 0.1 & 8.9 & 0.1 & 163 & 1 \\
2131$-$021 & 	BLLac	 & 1.29 & --  & --  & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & 1.1 & 0.4 & 10.8 & 0.3 & 86 & 1 \\
2134+004 & 	LPQ	 & 1.93 & 0.7  & 0.2  & -- & -- & -- & -- & -- & -- & 1.2 & 0.1 & -- & -- & -- & -- & 1.5 & 0.2 & 1.4 & 0.1 & 25 & 3 \\
2201+315 & 	LPQ	 & 0.30 & --  & --  & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & 1.5 & 0.1 & 3.1 & 0.9 & 130 & 1 \\
2223$-$052 & 	BLLac	 & 1.40 & 0.8  & 0.2  & 2.4 & 0.9 & 6.3 & 0.4 & 21 & 2 & 4.2 & 0.6 & -- & -- & -- & -- & 4.6 & 0.6 & -- & -- & -- & -- \\
2251+158 & 	HPQ	 & 0.86 & 0.0  & 0.1  & 14.7 & 8.0 & -- & -- & -- & -- & 23.3 & 7.9 & -- & -- & -- & -- & 16.9 & 8.2 & 2.6 & 1.2 & 63 & 41 \\
2344+092 & 	?	 & -- & --  & --  & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & -- & 0.3 & 0.1 & 8.2 & 1.6 & 145 & 6 \\
\hline
\end{tabular}
\tablefoot {Data are grouped into 1.3~mm, 2~mm, and 3~mm bands according to their frequencies; data belonging to a given band are averaged in time and frequency. Source types are Seyfert galaxies~(Sy), High (Low) Polarization Quasars (HPQ/LPQ), BL~Lacertae objects (BLLac), and Flat Spectrum Radio Quasars (FSRQ) as taken from the NED and MOJAVE data bases. The parameter~$z$ is the redshift, $\alpha$~the spectral index (defined via $S_{\nu}\propto\nu^{-\alpha}$), $S_{\nu}$~the flux density, $m_L$~the fraction of linear polarization, and $\chi$~is the polarization angle. The $\sigma_X$ are the source variabilities (standard deviation over all measurements from different dates) of parameters~$X$; these are not measurement errors, which are usually much smaller than the intrinsic scatter of the data. If~only one measurement is available, we quote the statistical error of~$X$ as~$\sigma_X$ instead.   Signs~``$-$'' denote ``not observed''. Numbers with~``$<$'' are upper limits, to~be read as ``observed, but no polarization detected''.}
\end{table}