\begin{table}%t5
\caption{\label{223flux}3C 223 Flux densities, spectral indices and equipartition magnetic fields.}
\par
%\centering
\par
\begin{tabular}{ccccc}
\hline \hline \noalign{\smallskip}
& Total& N lobe & S lobe & Core  \\
\hline
$F_{\rm 73.8~MHz}$(Jy)&30.2 $\pm$ 1.0&16.2 $\pm$ 0.6 &14.0 $\pm$ 0.5 \\
$F_{\rm 327.3~MHz}$(Jy)&11.7 $\pm$ 0.4&6.4 $\pm$ 0.2 &5.2 $\pm$ 0.2&0.031 $\pm$ 0.002\\
$\alpha_{74}^{327}$& 0.6&0.6&0.7& \\
$B_{\rm eq-\nu}$($\mu$G)&1.28&1.31&1.26& $k=1$\\
&1.05&1.07&1.03& $k=0$\\
$B_{\rm eq-\gamma}$($\mu$G)&1.58&1.62&1.75& $k=1$\\
&1.31&1.34&1.45& $k=0$\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}