\begin{table}%t5
\caption{\label{tab:extend}Gaussian fit geometric properties of MCG--3--34--64 and IC~5063 base on VISIR images.}
%\centering
\par
\begin{tabular}{l c c c c}
\hline\hline\noalign{\smallskip}
Filter   & \multicolumn{2}{c}{Object properties} & \multicolumn{2}{c}{Calibrator properties} \\
         & size         & PA      & size           & PA \\ \hline
\multicolumn{5}{c}{\bf MCG--3--34--64} \\
SIV      & $0\farcs488\times0\farcs342$ & 59$^\circ$ & $0\farcs316\times0\farcs298$ & 95$^\circ$ \\
PAH2     & $0\farcs514\times0\farcs367$ & 57$^\circ$ & $0\farcs355\times0\farcs320$ & 93$^\circ$ \\
NeIIref1 & $0\farcs505\times0\farcs400$ & 45$^\circ$ & $0\farcs365\times0\farcs328$ & 82$^\circ$ \\
NeIIref2 & $0\farcs562\times0\farcs435$ & 46$^\circ$ & $0\farcs391\times0\farcs384$ & 129$^\circ$ \\ \hline
\multicolumn{5}{c}{\bf IC~5063} \\
SIV      & $0\farcs551\times0\farcs417$ &110$^\circ$ & $0\farcs380\times0\farcs373$ & 175$^\circ$ \\
PAH2     & $0\farcs508\times0\farcs382$ &109$^\circ$ & $0\farcs379\times0\farcs368$ & 69$^\circ$ \\
PAH2ref2 & $0\farcs452\times0\farcs394$ &117$^\circ$ & $0\farcs397\times0\farcs385$ & 36$^\circ$ \\
NeIIref1 & $0\farcs485\times0\farcs394$ &107$^\circ$ & $0\farcs384\times0\farcs380$ & 160$^\circ$ \\ \hline
\end{tabular}
\end{table}