\begin{table}%t3
\caption{\label{tab:resvlti}Uniform disk fit results for the VLTI/AMBER data.}
%\centering
\small
\begin{tabular}{llrr}
\hline\hline\noalign{\smallskip}
Day  & FINITO & $\zeta$~And & $\mu$~Peg \\
\hline
14   & ON     & 2.48 $\pm$ 0.06 mas & 2.43 $\pm$ 0.07 mas \\
14   & OFF    & 2.40 $\pm$ 0.21 mas & 2.43 $\pm$ 0.06 mas \\
16   & ON     & 2.53 $\pm$ 0.11 mas & 2.42 $\pm$ 0.19 mas \\
18   & ON     & 2.58 $\pm$ 0.12 mas & 2.62 $\pm$ 0.16 mas \\
\noalign{\smallskip}
$\theta_{\rm UD}$ & all data  & 2.48 $\pm$ 0.09 mas & 2.43 $\pm$ 0.11 mas 
\\ 
$\theta_{\rm LD}$ & all data  & 2.55 $\pm$ 0.09 mas & 2.49 $\pm$ 0.11 mas 
\\ \hline
\end{tabular} 
\end{table}