\begin{table}%t1
\caption{\label{tab:obsvlti}Log of the VLTI/AMBER observations.}
\small%\centering
\par
\begin{tabular}{lllllllrrrr}
\hline\hline\noalign{\smallskip}
Date & Time & Target & Purpose & FINITO & AM & Seeing & $\tau_0$\\
Sep. & UTC  &        &         &        &    & [$\arcsec$]&[ms]\\
\hline
15   & 4:24--4:30 & $\theta$~Psc & Calibrator     & on  & 1.17 & 0.66 & 3.1 \\
15   & 4:47--4:51 & $\theta$~Psc & Calibrator     & off & 1.17 & 0.66 & 3.0 \\
15   & 5:04--5:07 & $\mu$~Peg    & Check star     & on  & 1.63 & 0.65 & 3.1 \\
15   & 5:12--5:16 & $\mu$~Peg    & Check star     & off & 1.65 & 0.62 & 3.2 \\
15   & 5:24--5:27 & 41~Psc       & Calibrator     & on  & 1.19 & 0.67 & 2.9 \\
15   & 5:32--5:35 & 41~Psc       & Calibrator     & off & 1.19 & 0.69 & 2.8 \\
15   & 5:45--5:49 & $\mu$~Peg    & Check star     & on  & 1.79 & 0.62 & 3.1 \\
15   & 5:55--5:58 & $\mu$~Peg    & Check star     & off & 1.85 & 0.54 & 3.6 \\
15   & 6:03--6:06 & $\mu$~Peg    & Check star     & on  & 1.90 & 0.69 & 2.8 \\
15   & 6:14--6:17 & $\theta$~Psc & Calibrator     & on  & 1.30 & 0.71 & 2.7 \\
15   & 6:22--6:25 & $\theta$~Psc & Calibrator     & off & 1.33 & 0.62 & 3.1 \\
15   & 6:46--6:49 & $\zeta$~And  & Science target & on  & 1.58 & 0.71 & 2.9 \\
15   & 6:53--6:57 & $\zeta$~And  & Science target & off & 1.60 & 0.79 & 2.6 \\
15   & 7:02--7:06 & 41~Psc       & Calibrator     & on  & 1.32 & 0.71 & 2.9 \\
15   & 7:13--7:22 & $\zeta$~And  & Science target & on  & 1.66 & 0.65 & 3.2 \\
15   & 7:29--7:33 & HD~7087      & Calibrator     & on  & 1.53 & 0.80 & 3.2 \\
15   & 7:38--7:41 & HD~7087      & Calibrator     & off & 1.55 & 0.82 & 3.2 \\
15   & 7:53--7:56 & $\zeta$~And  & Science target & on  & 1.84 & 0.97 & 2.2 \\
15   & 8:05--8:08 & HD~15694     & Calibrator     & on  & 1.13 & 0.73 & 2.9 \\
\noalign{\smallskip}
17   & 5:11--5:14 & $\theta$~Psc & Calibrator     & on  & 1.19 & 0.91 & 2.4 \\
17   & 5:42--5:46 & $\mu$~Peg    & Check star     & on  & 1.82 & 1.02 & 2.1 \\
17   & 6:08--6:15 & 41~Psc       & Calibrator     & on  & 1.22 & 1.09 & 2.0 \\
17   & 6:36--6:40 & $\mu$~Peg    & Check star     & on  & 2.30 & 0.97 & 2.5 \\
17   & 6:56--6:57 & $\zeta$~And  & Science target & on  & 1.62 & 0.85 & 2.6 \\
17   & 7:09--7:13 & HD~7087      & Calibrator     & on  & 1.50 & 0.86 & 2.5 \\
17   & 7:25--7:27 & $\zeta$~And  & Science target & on  & 1.74 & 0.86 & 2.5 \\
17   & 7:41--7:44 & HD~15694     & Calibrator     & on  & 1.12 & 0.91 & 2.4 \\
17   & 7:57--8:00 & $\zeta$~And  & Science target & on  & 1.92 & 0.73 & 2.9 \\
\noalign{\smallskip}
19   & 3:47--3:53 & $\theta$~Psc & Calibrator     & on  & 1.18 & 0.74 & 1.9 \\
19   & 5:13--5:16 & $\mu$~Peg    & Check star     & on  & 1.72 & 0.78 & 1.8 \\
19   & 5:28--5:31 & $\theta$~Psc & Calibrator     & on  & 1.23 & 0.75 & 1.8 \\
19   & 5:46--5:49 & $\mu$~Peg    & Check star     & on  & 1.90 & 1.06 & 1.3 \\
19   & 6:01--6:04 & 41~Psc       & Calibrator     & on  & 1.22 & 0.97 & 1.4 \\
19   & 6:19--6:21 & $\mu$~Peg    & Check star     & on  & 2.18 & 0.89 & 1.3 \\
19   & 6:54--6:57 & $\zeta$~And  & Science target & on  & 1.64 & 0.81 & 1.7 \\
19   & 7:19--7:22 & HD~7087      & Calibrator     & on  & 1.54 & 1.18 & 1.2 \\
19   & 7:52--7:55 & $\zeta$~And  & Science target & on  & 1.95 & 1.55 & 0.9 \\
19   & 8:18--8:22 & HD~15694     & Calibrator     & on  & 1.16 & 1.64 & 0.9 \\
\hline
\end{tabular} 
\end{table}