\begin{table}%t7
\caption{\label{TabFitSpec}Angular diameters obtained by fitting various models (with $T =$ \unit[4250]~{K}) to the 2.38$-$\unit[27.5]~{$\mu$m} SWS~spectrum.}
%\centering
\par
\begin{tabular}{l c c c c c}        
\hline\hline \noalign{\smallskip}
  Model & $\phi_{\rm best}$ & 
  $\sigma_{\rm fit}$ & $\chi^{2}_{\rm min}$ & 
  $F2_{\rm fin}$ & $\phi$-range \\[2pt]  
\hline                        
    Planck  & 2.70 & 0.004 & 6.5 & 38 & 2.64--2.78\\      
    Engelke & 2.72 & 0.004 & 5.4 & 32 & 2.69--2.76\\
    MARCS   & 2.70 & 0.004 & 4.2 & 26 & 2.66--2.79\\
\hline                                
\end{tabular}
\end{table}