\begin{table}%t6
\caption{\label{TabSWS}Spectral characteristics of the SWS AOT-1 bands and their photometric accuracy.}
%\centering
\par
\begin{tabular}{lcccc}
\hline \hline \noalign{\smallskip}
Band & $\lambda$-range\tablefootmark{a} 
   & $R$-range\tablefootmark{b} 
   & $W$-range\tablefootmark{c} 
   & Accuracy\tablefootmark{d}\\    
\hline
   1A & 2.38--2.60 & 711--802 & 33--32 & 4 \\     
   1B & 2.60--3.02 & 559--665 & 47--45 & 4 \\
   1D & 3.02--3.52 & 665--817 & 45--43 & 4 \\
   1E & 3.52--4.08 & 490--585 & 72--70 & 4 \\
   2A & 4.08--5.30 & 585--809 & 70--66 & 7 \\
   2B & 5.30--7.00 & 353--475 & 150--147 & 7 \\
   2C & 7.00--12.0 & 475--931 & 147--129 & 7 \\
   3A & 12.0--16.5 & 475--669 & 253--247 & 12\\
   3C & 16.5--19.5 & 669--904 & 247--216 & 10 \\
   3D & 19.5--27.5 & 372--483 & 524--570 & 19 \\
   3E & 27.5--29.0 & 494 & 559--586 & 17 \\
   4 & 29.0--45.2 & 388--619 & 748--730 & 22\\
 \hline
\end{tabular}
\tablefoot {\tablefoottext{a}{Wavelength range (in~$\mu$m);}
\tablefoottext{b}{spectral resolution range;}
\tablefoottext{c}{bandwidth range (in~\AA);}
\tablefoottext{d}{1$\sigma$~photometric accuracy (in~\%).}}
\end{table}