\begin{table}%t5
\caption{\label{TabFitPhotom}Angular diameters obtained by fitting various models (with $T =$ \unit[4250]~{K}) to visible and/or NIR~photometric data.}         
\par
%\centering
\par
\begin{tabular}{l l c c c c c c}        
\hline\hline \noalign{\smallskip}
 Used bands & Model & $\phi_{\rm best}$\tablefootmark{a} & $\sigma_{\rm fit}$\tablefootmark{b} & $\chi^{2}_{\rm min}$\tablefootmark{c} & F2$_{\rm fin}$\tablefootmark{d} & $\phi$-range\tablefootmark{e} \\[2pt]    
\hline                        
   $B...K_{\rm s}$ & Planck  & 2.91 & 0.10 & 2.30 & 1.85 & 2.45--3.19\\      
   $U...K_{\rm s}$ & MARCS & 2.83 & 0.10 & 2.18 & 1.85 & 2.37--3.27 \\[2pt]
\hline                                
   ${\it JHK}_{\rm s}$ & Planck  & 3.18 & 0.24 & 0.18 & --0.98 & --\\      
   ${\it JHK}_{\rm s}$ & Engelke & 2.54 & 0.20 & 1.26 & 0.58 & --\\
   ${\it JHK}_{\rm s}$ & MARCS   & 2.80 & 0.21 & 0.02 & --1.80 & --\\[2pt]
\hline                                
\end{tabular}
\tablefoot {\tablefoottext{a}{Best-fit diameter (in mas);}
\tablefoottext{b}{formal fit error (in~mas);}
\tablefoottext{c}{minimum $\chi^{2}$~value;}
\tablefoottext{d}{final goodness-of-fit parameter;}
\tablefoottext{e}{68\%~confidence interval (in~mas).}}
\end{table}