\begin{table}%t2
%\centering
\par
\caption{\label{tabnh2}Fitted parameters for the isolated N$_2$H$^+$ 101--012 line component using the ``method HFS'' from the GILDAS software}
\begin{tabular}{c c c c c c c}
\hline \hline \noalign{\smallskip} 
Core & Comp. & $V_{\rm lsr}$& $\tau$ & {\it FWHM} & $T_{\rm mb}$ & $T_{\rm ex}$ \\
number   & number   &           &  &  &  &  \\
&          &(km~s$^{-1}$) &         & (km~s$^{-1}$)& (K) & (K) \\
\hline 
3   &  1 &  $-$3.85 &  0.04 & 1.37 &  0.01 &    4.1 \\
9   &  1 &  $-$9.43 &  0.09 & 2.34 &  0.54 &    9.3 \\
    &  2 &  $-$2.72 &  1.93 & 1.34 &  0.14 &    2.9 \\
18  &  1 &  $-$4.34 &  0.03 & 1.96 &  0.69 &   26.3 \\
23  &  1 &  $-$5.49 &  0.49 & 1.13 &  1.40 &    6.6 \\
28  &  1 &  $-$7.35 &  0.11 & 1.64 &  1.20 &   14.3 \\
    &  2 &  $-$5.05 &  0.01 & 1.74 &  0.84 &   79.8 \\
29  &  1 &  $-$5.71 &  0.01 & 2.84 &  1.21 &  113.6 \\
32  &  1 &  $-$2.15 &  0.54 & 1.20 &  0.15 &    3.1 \\
35  &  1 &  $-$4.72 &  0.13 & 1.45 &  1.66 &   16.6 \\
37  &  1 &  $-$4.74 &  0.01 & 2.22 &  1.31 &  122.6 \\
38  &  1 &  $-$1.62 &  0.08 & 1.87 &  0.87 &   13.9 \\
    &  2 &  $-$4.06 &  0.14 & 1.68 &  0.25 &    4.8 \\
43  &  1 &     1.25 &  0.06 & 1.96 &  0.65 &   13.9 \\
    &  2 &  $-$1.21 &  0.01 & 1.97 &  0.24 &   25.5 \\
44  &  1 &  $-$1.93 &  0.15 & 1.39 &  0.76 &    8.5 \\
46  &  1 &  $-$5.59 &  0.10 & 1.62 &  0.42 &    7.4 \\
47  &  1 &  $-$1.23 &  0.04 & 1.54 &  0.54 &   14.7 \\
51  &  1 &  $-$2.78 &  0.01 & 3.29 &  0.12 &   14.2 \\
52  &  1 &  $-$1.29 &  2.28 & 2.35 &  0.22 &    3.0 \\
    &  2 &  $-$2.00 &  0.02 & 4.00 &  0.34 &   16.7 \\
54  &  1 &  $-$9.44 &  0.07 & 2.36 &  0.53 &   10.9 \\
    &  2 &  $-$2.68 &  0.88 & 1.51 &  0.12 &    2.9 \\
56  &  1 &  $-$3.18 &  0.37 & 1.57 &  1.12 &    6.6 \\
58  &  1 &  $-$2.67 &  6.62 & 2.29 &  1.72 &   30.0 \\
60  &  1 &  $-$3.85 &  0.01 & 4.32 &  1.76 &  163.2 \\
61  &  1 &  $-$2.70 &  0.01 & 3.33 &  1.76 &  163.2 \\
62  &  1 &  $-$7.33 &  0.01 & 3.95 &  1.36 &  126.7 \\
    &  2 &  $-$10.0 &  0.05 & 19.4 &  0.01 &    4.5 \\
63  &  1 &  $-$4.56 &  0.13 & 4.09 &  2.49 &   22.8 \\
    &  2 &  $-$4.55 &  0.16 & 4.05 &  0.82 &    8.6 \\
66  &  1 &  $-$0.92 &  0.27 & 3.78 &  0.67 &    5.8 \\
    &  2 &  $-$3.17 &  0.01 & 1.85 &  0.88 &   82.8 \\
    &  3 &  $-$6.17 &  0.18 & 0.50 &  0.59 &    6.6 \\
78  &  1 &     0.86 &  0.29 & 5.38 &  0.12 &    3.3 \\
    &  2 &  $-$3.89 &  0.05 & 1.65 &  0.22 &    7.1 \\
81  &  1 &     2.28 &  0.14 & 1.70 &  0.79 &    9.1 \\
85  &  1 &  $-$2.09 &  0.05 & 2.43 &  0.80 &   19.2 \\
98  &  1 &  $-$4.28 &  0.01 & 2.21 &  0.16 &   18.3 \\
109 &  1 &  $-$3.87 &  0.01 & 1.45 &  0.01 &    8.0 \\
110 &  1 &  $-$5.60 &  0.53 & 1.23 &  0.18 &    3.2 \\
112 &  1 &  $-$8.43 &  0.26 & 1.80 &  0.53 &    5.3 \\
115 &  1 &  $-$5.19 &  0.12 & 1.25 &  0.18 &    4.5 \\
118 &  1 &  $-$2.04 &  0.01 & 1.67 &  0.34 &   34.3 \\
    &  2 &  $-$4.65 &  0.02 & 1.66 &  0.75 &   37.5 \\
122 &  1 &  $-$3.83 &  0.07 & 1.91 &  0.35 &    7.7 \\
130 &  -- &     --    &   --   & --    &  --    &    --    \\
132 &  1 &  $-$3.03 &  0.04 & 1.56 &  0.62 &   17.0 \\
137 & --  &    --     &  --    & --    &  --    &   --     \\
141 &  1 &  $-$0.29 &  0.02 & 2.48 &  0.13 &    9.1 \\
    &  2 &  $-$3.60 &  0.06 & 1.86 &  0.14 &    5.3 \\
149 &  1 &  $-$3.11 &  0.01 & 1.53 &  0.56 &   54.1 \\
150 &  1 &  $-$4.16 &  0.11 & 1.80 &  0.17 &    4.4 \\
158 &  1 &  $-$2.34 &  9.48 & 2.01 &  0.34 &    6.9 \\
    &  2 &     1.52 &  0.24 & 1.92 &  0.18 &    3.7 \\
161 &  1 &  $-$1.76 &  0.01 & 2.03 &  0.24 &   25.0 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}