\begin{table}%t6
\caption{\label{ta:water}Detected water masers.}
%\centering
\par
\begin{tabular}{llcc}
\hline \hline \noalign{\smallskip}
HEC name & & Peak Intensity & $V_{\rm LSR}$\\
         & & (Jy~beam$^{-1}$) & (km~s$^{-1}$)\\
\hline
G014.63--00.57 & MM1 & 9.3 &22\\
G017.19+00.81 & MM2 & 22.3&$-4{-}37$\\
G022.06+00.21 & MM1 & 11.7 &$42{-}51$\\
G024.37--00.15 & MM2 & 6.0 &65\\
G024.94--00.15 & MM1 & 6.6 &$52{-}72$\\
G035.49--00.30A & MM1 & 5.6 & $40{-}77$\\
G035.49--00.30B & MM2 & 2.6 & 40\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}