\begin{table}%t7
%\centering
\par
\caption{\label{tab_param12B}Reference results for the parameters of the non-radial p modes for the \textbf{alternate identification} (symbols are the same as in Table~\ref{tab_param0A}).}
\begin{tabular}{ l c c c }
\hline \hline
$\ell$ \T \B & $\nu_{n,\ell}$ ($\mu$Hz) & agr.($\nu_{n,\ell}$) & $H_{\ell,n}/B(\nu_{n,\ell})$ \\
\hline
1 \T \B& $ 797.45\pm 0.36$ & $46.0~\sigma$  &  4.22 \\
1  \B& $ 853.85\pm 0.49$ & $\bullet$  &  4.39 \\
1  \B& $ 907.67\pm 0.18$ & $\bullet$  &  6.56 \\
1  \B& $ 963.52\pm 0.47$ & $\bullet$  &  8.05 \\
1  \B& $1019.78\pm 0.22$ & $\bullet$  &  8.36 \\
1  \B& $1076.94\pm 0.22$ & $\bullet$  &  10.49 \\
1  \B& $1133.24\pm 0.36$ & $\bullet$  &  7.53 \\
1  \B& $1189.87\pm 0.26$ & $\bullet$  &  5.15 \\
1  \B& $1248.92\pm 0.60$ & $\bullet$  &  2.44 \\
\hline
2 \T \B & $ 765.39\pm 0.55$ & $39.7~\sigma$  &  1.36 \\
2 \B & $ 827.17\pm 0.51$ & $27.2~\sigma$  &  1.43 \\
2 \B & $ 878.29\pm 0.38$ & $\bullet$  & 2.13 \\
2 \B & $ 933.07\pm 0.55$ & $\bullet$  &  2.62 \\
2 \B & $ 987.57\pm 0.49$ & $\bullet$  &  2.73 \\
2 \B & $1044.01\pm 0.52$ & $\bullet$ &  3.43 \\
2 \B & $1104.62\pm 0.60$ & $\bullet$  & 2.47 \\
2 \B & $1159.79\pm 0.72$ & $\bullet$  & 1.69 \\
2 \B & $1214.61\pm 1.87$ & $\bullet$  &  0.80 \\
\hline
\end{tabular}\vspace*{3.5mm}
\end{table}