\begin{table}%t1
  %\centering
\par
  \caption{\label{parameters} Parameters for the CEMs.}
  \small\begin{tabular}{lllllllllll}
  \hline
  \hline\noalign{\smallskip}
  Model     & $\Sigma_{\rm h}(R_\odot,t_0)$ & $r_{\rm h}$ & $\Sigma_{\rm d}(R_\odot,t_0)$ & $r_{\rm d}$  & $\nu_{\rm h}$ & $\nu_{\rm d}$ & $\nu'_{\rm d}$ & $\varepsilon$ & $m_{\rm u}$ & $m_{\rm c}$ \\
            & $M_\odot$ pc$^{-2}$           & kpc         & $M_\odot$ pc$^{-2}$           & kpc          & Gyr$^{-1}$    & Gyr$^{-1}$    & Gyr$^{-1}$     &               & $M_\odot$   & $M_\odot$   \\
  \hline
  A1        & 10.0                          & 15.0        & 50.0                          & 2.1          & 0.170         & 0.170         & 0.0425         & 1.5           & 112.0       & 0.32        \\
  B1        & 10.0                          & 15.0        & 50.0                          & 2.1          & 0.138         & 0.138         & 0.0345         & 1.5           & 100.0       & 0.40        \\
  C1        & 10.0                          & 15.0        & 50.0                          & 2.1          & 0.163         & 0.163         & 0.0408         & 1.5           & 113.0       & 0.32        \\
  D1        & 10.0                          & 15.0        & 50.0                          & 2.1          & 0.166         & 0.166         & 0.0415         & 1.5           & 109.0       & 0.32        \\
  E1        & 10.0                          & 15.0        & 50.0                          & 2.1          & 0.176         & 0.176         & 0.0440         & 1.5           & --           & --           \\[2mm]
  A2        & 15.0                          & 11.5        & 45.0                          & 2.1          & 0.535         & 0.535         & 0.0000         & 1.0           & 114.0       & 0.30        \\
  B2        & 15.0                          & 11.5        & 45.0                          & 2.1          & 0.404         & 0.404         & 0.0000         & 1.0           & 100.0       & 0.40        \\
  C2        & 15.0                          & 11.5        & 45.0                          & 2.1          & 0.535         & 0.535         & 0.0000         & 1.0           & 114.0       & 0.30        \\
  D2        & 15.0                          & 11.5        & 45.0                          & 2.1          & 0.535         & 0.535         & 0.0000         & 1.0           & 110.0       & 0.30        \\
  \hline
  \end{tabular}
  \end{table}