\begin{table}%tA.3
\caption{\label{tab: observation log CARMA}Overview of the CARMA observations.}
\par
%\centering
\par
\begin{tabular}{lcccccl}
\hline
\hline \noalign{\smallskip}
			Wavelength	& Target source			& Config.		& Obs. date(s)		& Gain calibrator(s)	& Flux cal.	& Notes				\\
			(mm)		&				&			&			&			&		&				\\
\hline
			1.33		& EC 82				& C			& 20080424		& 1743-038		& 3c454.3	& Gain calibrator too weak	\\
					& EC 90				& C			& 20080424		& 1743-038		& 3c454.3	& Gain calibrator too weak	\\
					& SSTc2d J182900.88+002931.5	& C			& 20080424, 20080426	& 1743-038		& 3c454.3	& Gain calibrator too weak	\\
					& IRAS 18268-0025		& C			& 20080426		& 1743-038		& 3c454.3	& Gain calibrator too weak	\\
					& CoKu Ser-G3			& C			& 20080426		& 1743-038		& 3c454.3	& Gain calibrator too weak	\\
					& SSTc2d J182858.08+001724.4	& C			& 20080426		& 1743-038		& 3c454.3	& Gain calibrator too weak	\\
					& SSTc2d J182850.20+000949.7	& C			& 20080426		& 1743-038		& 3c454.3	& Gain calibrator too weak	\\
					& SSTc2d J182944.10+003356.1	& C			& 20080426		& 1743-038		& 3c454.3	& Gain calibrator too weak	\\
					& VV Ser			& C			& 20080426		& 1743-038		& 3c454.3	& Gain calibrator too weak	\\
					& SSTc2d J182936.19+004216.7	& C			& 20080501		& 1743-038		& 3c454.3	& Gain calibrator too weak	\\
	& GSC 00446-00153		& C			& 20080501, 20080518	& 1743-038, 1751+096	& 3c454.3	&				\\
\hline
1.33		& EC 82				& D			& 20080620		& 1751+096		& 3c273		&				\\
& EC 90				& D			& 20080620		& 1751+096		& 3c273		&				\\
& SSTc2d J182900.88+002931.5	& D			& 20080620		& 1751+096		& 3c273		&				\\
	& IRAS 18268-0025		& D			& 20080620		& 1751+096		& 3c273		&				\\
	& CoKu Ser-G3			& D			& 20080620		& 1751+096		& 3c273		&				\\
	& VV Ser			& D			& 20080620		& 1751+096		& 3c273		&				\\
					& SSTc2d J182858.08+001724.4	& D			& 20080620		& 1751+096		& 3c273		&				\\
					& SSTc2d J182850.20+000949.7	& D			& 20080620, 20080704	& 1751+096		& 3c273		&				\\
					& EC 97				& D			& 20080704		& 1751+096		& 3c279		&				\\
					& SSTc2d J182944.10+003356.1	& D			& 20080704		& 1751+096		& 3c279		&				\\
					& SSTc2d J182936.19+004216.7	& D			& 20080704		& 1751+096		& 3c279		&				\\
					& GSC 00446-00153		& D			& 20080704		& 1751+096		& 3c279		&				\\
\hline
			3.15		& EC 82				& C			& 20080521		& 1743-038		& 3c273		& Gain calibrator too weak	\\
					& EC 90				& C			& 20080521		& 1743-038		& 3c273		& Gain calibrator too weak	\\
					& SSTc2d J182900.88+002931.5	& C			& 20080521		& 1743-038		& 3c273		& Gain calibrator too weak	\\
					& IRAS 18268-0025		& C			& 20080521		& 1743-038		& 3c273		& Gain calibrator too weak	\\
					& SSTc2d J182858.08+001724.4	& C			& 20080521		& 1743-038		& 3c273		& Gain calibrator too weak	\\
					& SSTc2d J182850.20+000949.7	& C			& 20080521		& 1743-038		& 3c273		& Gain calibrator too weak	\\
					& VV Ser			& C			& 20080521		& 1743-038		& 3c273		& Gain calibrator too weak	\\
\hline
			3.15		& EC 82				& D			& 20080618		& 1751+096		& 3c279		&				\\
					& EC 90				& D			& 20080618		& 1751+096		& 3c279		&				\\
					& SSTc2d J182900.88+002931.5	& D			& 20080618		& 1751+096		& 3c279		&				\\
					& IRAS 18268-0025		& D			& 20080618		& 1751+096		& 3c279		&				\\
					& CoKu Ser-G3			& D			& 20080618		& 1751+096		& 3c279		&				\\
					& VV Ser			& D			& 20080618		& 1751+096		& 3c279		&				\\
					& SSTc2d J182858.08+001724.4	& D			& 20080619		& 1751+096		& 3c273		&				\\
					& SSTc2d J182850.20+000949.7	& D			& 20080619		& 1751+096		& 3c273		&				\\
					& SSTc2d J182944.10+003356.1	& D			& 20080619		& 1751+096		& 3c273		&				\\
					& SSTc2d J182936.19+004216.7	& D			& 20080619, 20080622	& 1751+096		& 3c273		&				\\
					& GSC 00446-00153		& D			& 20080622		& 1751+096		& 3c273		&				\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}