\begin{table}%t3
%\centering
\par
\caption{\label{tab:spepars}Fit results for phase averaged spectra. Uncertainties are expressed at~90\% confidence level.}
\par
\begin{tabular}{llllllll}
\hline \hline \noalign{\smallskip}
Parameter & Absorbed &  Absorbed\\
&  blackbody &  \textit{COMPST}\\
\hline \noalign{\smallskip}
$N_{\rm H,1}[10^{22} \rm{atoms}/\rm{cm}^2]$ & $\le$4 &  $\le$4\\
$N_{\rm H,2}[10^{22} \rm{atoms}/\rm{cm}^2]$ & $178.3_{\rm -6.7}^{+6.9}$ &    $175.6_{\rm -9.9}^{+10.4}$\\
$c_{\rm F}$ & $0.798_{\rm -0.008}^{+0.008}$ & $0.78_{\rm -0.01}^{+0.01}$\\
$E_{\rm gabs}[\rm{keV}]$ & $45.8_{\rm -1.6}^{+1.7}$ & $45.9_{\rm -1.6}^{+1.8}$\\
$\sigma_{\rm gabs}[\rm{keV}]$ & $15.0_{\rm -1.7}^{+1.8}$ & $15.1_{\rm -1.8}^{+2.0}$\\
$d_{\rm gabs}$ & $57.45_{\rm -17.89}^{+23.66}$ & $57.93_{\rm -18.19}^{+25.93}$\\
$A_{\rm bb/st}$ &    $0.31_{\rm -0.04}^{+0.06}$ &    $0.35_{\rm -0.05}^{+0.09}$\\
$T_{\rm e}$~[{keV}] & $5.1_{\rm -0.2}^{+0.2}$ & $5.1_{\rm -0.2}^{+0.3}$\\
$\tau_{\rm e}$ &  -- & $42.3_{\rm -3.9}^{+4.8}$\\
$E_{\rm Fe}[\rm{keV}]$ & $6.32_{\rm -0.02}^{+0.02}$ & $6.32_{\rm -0.02}^{+0.02}$\\
$\sigma_{\rm Fe}[\rm{keV}]$ & $0.36_{\rm -0.05}^{+0.04}$ & $0.38_{\rm -0.04}^{+0.04}$\\
$\chi^2$/d.o.f. & 1.18/149 &  1.17/148\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}