\begin{table}%Tb7
\par
\caption{\label{tab:irasF12509data}Photometric data for IRAS~F12509+3122.}
\small%\centering
\par
\begin{tabular}{llll}
\hline\hline\noalign{\smallskip}
$\nu$ (Hz) & $F_{\nu}$ (Jy) & Error (Jy) & Ref. \\
\hline\noalign{\smallskip}
$1.40\times10^{9}$ & $1.76\times10^{-3}$ & $1.25\times10^{-4}$ & {VLA (NED)} \\ 
$3.53\times10^{11}$ & $9.23\times10^{-3}$ & ... & {SCUBA \citep{Farrah02submm}} \\ 
$6.66\times10^{11}$ & $3.33\times10^{-1}$ & ... & {SCUBA \citep{Farrah02submm}} \\ 
$3.00\times10^{12}$ & $6.75\times10^{-1}$ & ... & {IRAS (NED)} \\ 
$5.00\times10^{12}$ & $2.18\times10^{-1}$ & $4.36\times10^{-2}$ & {IRAS (NED)} \\ 
$1.20\times10^{13}$ & $1.03\times10^{-1}$ & $2.75\times10^{-2}$ & {IRAS (NED)} \\ 
$1.39\times10^{14}$ & $1.18\times10^{-3}$ & $8.78\times10^{-5}$ & {2MASS} \\ 
$1.80\times10^{14}$ & $7.75\times10^{-4}$ & $8.07\times10^{-5}$ & {2MASS} \\ 
$2.43\times10^{14}$ & $9.77\times10^{-4}$ & $6.01\times10^{-5}$ & {2MASS} \\ 
$3.33\times10^{14}$ & $8.60\times10^{-4}$ & ... & {\citep{Farrah02submm}} \\ 
$3.28\times10^{14}$ & $8.73\times10^{-4}$ & $7.57\times10^{-6}$ & {SDSS-DR5} \\ 
$3.93\times10^{14}$ & $8.39\times10^{-4}$ & $3.56\times10^{-6}$ & {SDSS-DR5} \\ 
$4.28\times10^{14}$ & $7.20\times10^{-4}$ & $7.00\times10^{-5}$ & {APM} \\ 
$4.81\times10^{14}$ & $8.39\times10^{-4}$ & $3.12\times10^{-6}$ & {SDSS-DR5} \\ 
$5.45\times10^{14}$ & $6.60\times10^{-4}$ & $1.60\times10^{-5}$ & {\XMM-OM} \\ 
$6.28\times10^{14}$ & $8.32\times10^{-4}$ & $2.89\times10^{-6}$ & {SDSS-DR5} \\ 
$8.47\times10^{14}$ & $7.22\times10^{-4}$ & $4.89\times10^{-6}$ & {SDSS-DR5} \\ 
$9.67\times10^{14}$ & $4.94\times10^{-4}$ & $6.00\times10^{-6}$ & {\XMM-OM} \\ 
$1.25\times10^{15}$ & $4.68\times10^{-4}$ & $7.00\times10^{-6}$ & {\XMM-OM} \\ 
$1.33\times10^{15}$ & $7.83\times10^{-4}$ & $9.94\times10^{-7}$ & {HST - FOS} \\ 
$1.48\times10^{15}$ & $4.69\times10^{-4}$ & $1.60\times10^{-5}$ & {\XMM-OM} \\ 
$1.75\times10^{15}$ & $5.16\times10^{-4}$ & $1.38\times10^{-6}$ & {HST - FOS} \\ 
 \hline 
\end{tabular} 
\end{table}