\begin{table}%tb3
\par
\caption{\label{tab:iras07380data}Photometric data for IRAS~07380-2342.}
\small%\centering
\par
\begin{tabular}{llll}
\hline\hline\noalign{\smallskip}
$\nu$ (Hz) & $F_{\nu}$ (Jy) & Error (Jy) & Ref. \\
\hline\noalign{\smallskip}
$3.53\times10^{11}$ & $2.68\times10^{-2}$ & $4.20\times10^{-3}$ & {SCUBA \citep{Farrah02submm}} \\ 
$6.66\times10^{11}$ & $9.67\times10^{-1}$ & ... & {SCUBA \citep{Farrah02submm}} \\ 
$3.00\times10^{12}$ & $3.55\times10^{0}$ & $2.84\times10^{-1}$ & {IRAS (NED)} \\ 
$5.00\times10^{12}$ & $1.17\times10^{0}$ & $9.36\times10^{-2}$ & {IRAS (NED)} \\ 
$1.20\times10^{13}$ & $8.00\times10^{-1}$ & $8.00\times10^{-2}$ & {IRAS (NED)} \\ 
$2.50\times10^{13}$ & $4.84\times10^{-1}$ & $3.39\times10^{-2}$ & {IRAS (NED)} \\ 
$1.39\times10^{14}$ & $4.08\times10^{-3}$ & $1.49\times10^{-4}$ & {2MASS} \\ 
$1.80\times10^{14}$ & $1.35\times10^{-3}$ & $9.71\times10^{-5}$ & {2MASS} \\ 
$2.43\times10^{14}$ & $4.74\times10^{-4}$ & $4.79\times10^{-5}$ & {2MASS} \\ 
$3.33\times10^{14}$ & $1.62\times10^{-4}$ & $2.23\times10^{-5}$ & {DENIS} \\ 
$5.45\times10^{14}$ & $3.80\times10^{-5}$ & $2.10\times10^{-5}$ & {\XMM-OM} \\ 
$3.02\times10^{17}$ & $2.51\times10^{-9}$ & ... & {\XMM-EPIC} \\ 
$1.45\times10^{18}$ & $1.87\times10^{-9}$ & ... & {\XMM-EPIC} \\ 
 \hline 
\end{tabular} \vspace{10mm}
\end{table}