\begin{table}%tb2
\par
\caption{\label{tab:irasF00235data}Photometric data for IRAS~F00235+1024.}
\small%\centering
\par
\begin{tabular}{llll}
\hline\hline\noalign{\smallskip}
$\nu$ (Hz) & $F_{\nu}$ (Jy) & Error (Jy) & Ref. \\
\hline\noalign{\smallskip}
$1.40\times10^{9}$ & $2.70\times10^{-3}$ & $5.00\times10^{-4}$ & {VLA (NED)} \\ 
$3.53\times10^{11}$ & $6.38\times10^{-3}$ & ... & {SCUBA \citep{Farrah02submm}} \\ 
$6.66\times10^{11}$ & $9.67\times10^{-1}$ & ... & {SCUBA \citep{Farrah02submm}} \\ 
$1.66\times10^{12}$ & $8.05\times10^{-1}$ & $3.93\times10^{-1}$ & {ISO (NED)} \\ 
$3.15\times10^{12}$ & $4.78\times10^{-1}$ & $1.48\times10^{-1}$ & {ISO (NED)} \\ 
$5.00\times10^{12}$ & $4.28\times10^{-1}$ & $5.56\times10^{-2}$ & {IRAS (NED)} \\ 
$2.00\times10^{13}$ & $6.75\times10^{-3}$ & $2.14\times10^{-3}$ & {ISO (NED)} \\ 
$4.44\times10^{13}$ & $9.20\times10^{-4}$ & $3.80\times10^{-4}$ & {ISO (NED)} \\ 
$1.39\times10^{14}$ & $1.01\times10^{-4}$ & $5.00\times10^{-6}$ & {\citep{Farrah02submm}} \\ 
$3.33\times10^{14}$ & $8.00\times10^{-5}$ & $1.00\times10^{-5}$ & {\citep{Farrah02submm}} \\ 
$4.28\times10^{14}$ & $3.10\times10^{-5}$ & $7.00\times10^{-6}$ & {USNO-B1.0} \\ 
$6.81\times10^{14}$ & $1.80\times10^{-5}$ & $4.00\times10^{-6}$ & {USNO-B1.0} \\ 
$3.02\times10^{17}$ & $4.68\times10^{-10}$ & ... & {\XMM-EPIC} \\ 
$1.45\times10^{18}$ & $1.04\times10^{-10}$ & ... & {\XMM-EPIC} \\ 
 \hline 
\end{tabular}
\end{table}