\begin{table}%tb10
\par
\caption{\label{tab:irasF14218data}Photometric data for IRAS~F14218+3845.}
\small%\centering
\par
\begin{tabular}{llll}
\hline\hline\noalign{\smallskip}
$\nu$ (Hz) & $F_{\nu}$ (Jy) & Error (Jy) & Ref. \\
\hline\noalign{\smallskip}
$3.53\times10^{11}$ & $8.55\times10^{-3}$ & ... & {SCUBA \citep{Farrah02submm}} \\ 
$6.66\times10^{11}$ & $2.53\times10^{-1}$ & ... & {SCUBA \citep{Farrah02submm}} \\ 
$3.15\times10^{12}$ & $1.64\times10^{-1}$ & $6.10\times10^{-2}$ & {ISO (NED)} \\ 
$2.00\times10^{13}$ & $3.23\times10^{-3}$ & $1.04\times10^{-3}$ & {ISO (NED)} \\ 
$4.44\times10^{13}$ & $7.90\times10^{-4}$ & $2.60\times10^{-4}$ & {ISO (NED)} \\ 
$3.33\times10^{14}$ & $5.00\times10^{-5}$ & ... & {\citep{Farrah02submm}} \\ 
$3.28\times10^{14}$ & $7.97\times10^{-5}$ & $4.34\times10^{-6}$ & {SDSS-DR5} \\ 
$3.93\times10^{14}$ & $9.09\times10^{-5}$ & $1.26\times10^{-6}$ & {SDSS-DR5} \\ 
$4.28\times10^{14}$ & $1.14\times10^{-4}$ & $1.05\times10^{-5}$ & {APM} \\ 
$4.81\times10^{14}$ & $1.01\times10^{-4}$ & $1.02\times10^{-6}$ & {SDSS-DR5} \\ 
$6.28\times10^{14}$ & $8.52\times10^{-5}$ & $7.85\times10^{-7}$ & {SDSS-DR5} \\ 
$8.47\times10^{14}$ & $8.47\times10^{-5}$ & $2.26\times10^{-6}$ & {SDSS-DR5} \\ 
 \hline 
\end{tabular} 
\end{table}