\begin{table}%tb1
\par
\caption{\label{tab:iras00182data}Photometric data for IRAS~00182-7112.}
\small%\centering
\par
\begin{tabular}{llll}
\hline\hline\noalign{\smallskip}
$\nu$ (Hz) & $F_{\nu}$ (Jy) & Error (Jy) & Ref. \\
\hline\noalign{\smallskip}
$8.43\times10^{8}$ & $4.23\times10^{-1}$ & $1.28\times10^{-2}$ & {SUMSS (NED)} \\ 
$1.40\times10^{9}$ & $3.17\times10^{-1}$ & $3.00\times10^{-3}$ & {ATCA \citep{Drake04}} \\ 
$2.50\times10^{9}$ & $1.97\times10^{-1}$ & $3.00\times10^{-3}$ & {ATCA \citep{Drake04}} \\ 
$4.80\times10^{9}$ & $9.80\times10^{-2}$ & $3.00\times10^{-3}$ & {ATCA \citep{Drake04}} \\ 
$8.60\times10^{9}$ & $5.70\times10^{-2}$ & $3.00\times10^{-3}$ & {ATCA \citep{Drake04}} \\ 
$3.00\times10^{12}$ & $1.19\times10^{0}$ & $1.19\times10^{-1}$ & {IRAS (NED)} \\ 
$5.00\times10^{12}$ & $1.20\times10^{0}$ & $8.37\times10^{-2}$ & {IRAS (NED)} \\ 
$1.20\times10^{13}$ & $1.33\times10^{-1}$ & $1.02\times10^{-2}$ & {IRAS (NED)} \\ 
$2.50\times10^{13}$ & $6.02\times10^{-2}$ & ... & {IRAS (NED)} \\ 
$5.23\times10^{13}$ & $2.23\times10^{-2}$ & $4.78\times10^{-3}$ & {\Spitzer-IRAC} \\ 
$8.44\times10^{13}$ & $2.53\times10^{-3}$ & $7.47\times10^{-4}$ & {\Spitzer-IRAC} \\ 
$1.39\times10^{14}$ & $7.22\times10^{-4}$ & $7.83\times10^{-5}$ & {2MASS} \\ 
$1.80\times10^{14}$ & $4.37\times10^{-4}$ & $7.34\times10^{-5}$ & {2MASS} \\ 
$2.43\times10^{14}$ & $2.68\times10^{-4}$ & $4.34\times10^{-5}$ & {2MASS} \\ 
$3.33\times10^{14}$ & $2.02\times10^{-4}$ & $5.57\times10^{-5}$ & {SSS} \\ 
$4.28\times10^{14}$ & $2.28\times10^{-4}$ & $6.30\times10^{-5}$ & {SSS} \\ 
$6.81\times10^{14}$ & $2.97\times10^{-5}$ & $5.40\times10^{-6}$ & {\XMM-OM} \\ 
$1.48\times10^{15}$ & $1.90\times10^{-5}$ & $1.30\times10^{-5}$ & {\XMM-OM} \\ 
 \hline 
\end{tabular} 
\end{table}