\begin{table}%t1
\par
\caption{\label{lf8.tab}8~$\mu$m luminosity function values.}
\small
%\centering
\par
 \begin{tabular}{ccccccccccc}
\hline\hline\noalign{\smallskip}
${\rm log}(L_{8}/L_\odot)$ & 8.25 & 8.75 & 9.25 & 9.75 &10.25& 10.75& 11.25 &11.75 &12.25 &12.75 \\
\hline
$0.00<z<0.30$& $-$1.71 $\pm$  0.18  & $-$1.92 $\pm$ 0.15&  $-$2.32 $\pm$ 0.14&  $-$2.63 $\pm$  0.08&  $-$3.28 $\pm$ 0.12  & $-$4.31 $\pm$ 0.30  &  $-$  & $-$    &  $-$   & $-$  \\
$0.30<z<0.45$& $-$   &  $-$   & $-$2.76 $\pm$ 0.21 & $-$2.61 $\pm$  0.10 & $-$2.86 $\pm$  0.07  & $-$4.04  $\pm$ 0.18  &  $-$4.91 $\pm$  0.38  &  $-$    &  $-$   & $-$   \\ 
$0.45<z<0.60$& $-$    &  $-$   &  $-$  &  $-$2.42 $\pm$ 0.13  &  $-$2.80 $\pm$ 0.10  & $-$3.64 $\pm$ 0.10  &  $-$5.13  $\pm$ 0.38  &  $-$ &  $-$ & $-$     \\ 
$0.60<z<0.90$& $-$    &  $-$   &  $-$ &  $-$2.76 $\pm$  0.15  &  $-$2.66 $\pm$  0.07  & $-$3.25 $\pm$  0.07  &  $-$4.44 $\pm$ 0.13  &  $-$5.63 $\pm$ 0.38  & $-$  &  $-$   \\ 
$0.90<z<1.10$& $-$    &  $-$   & $-$   &  $-$    &  $-$2.81 $\pm$  0.11  & $-$2.78 $\pm$  0.07  &  $-$3.90  $\pm$ 0.09  &  $-$5.41 $\pm$  0.33  &  $-$   &  $-$   \\ 
$1.10<z<1.30$& $-$    &  $-$   & $-$    &  $-$    &  $-$& $-$2.97 $\pm$  0.11 & $-$3.54 $\pm$ 0.13  &  $-$5.10 $\pm$ 0.24 & $-$   & $-$\\ 
$1.30<z<1.70$& $-$    &  $-$   & $-$    &  $-$    &  $-$    &  $-$3.10 $\pm$ 0.21 & $-$3.40 $\pm$ 0.08  &  $-$4.44 $\pm$  0.14  &  $-$6.31 $\pm$ 0.48  &  $-$  \\  
$1.70<z<2.30$& $-$    &  $-$   & $-$    &  $-$    &  $-$    &  $-$ & $-$3.34 $\pm$ 0.07  &  $-$4.18 $\pm$ 0.13  &  $-$5.82 $\pm$ 0.28  &  $-$6.05 $\pm$ 0.33\\ 
$2.30<z<2.50$& $-$    &  $-$   & $-$    &  $-$    &  $-$    &  $-$  &  $-$3.83  $\pm$ 0.21  &  $-$4.16 $\pm$ 0.21 & $-$5.45 $\pm$ 0.30  &  $-$  \\  
\hline
\end{tabular} 
\tablefoot{The units are log($\Phi$) [Mpc$^{-3}$ dex$^{-1}$]. }
%\end{table}