\begin{table}%t3
\caption{\label{tab3}Properties of the Ophiuchus mini halo derived from the fit procedure.}
%\centering
 \small
\par
\begin{tabular}{ccccccc}
\hline\hline\noalign{\smallskip}
$\nu$ &     $r_{\rm e}$    &$r_{\rm e}$   &  $I_{0_{\rm MH}}$      & $S_{\rm MH}(r\le7\arcmin)$  &$\chi^2$/d.o.f. \\
MHz     &    arcsec &kpc     & $\mu$Jy/\arcsec$^2$  & mJy  &        \\
\hline\noalign{\smallskip}
153  & $\rm 930^{+1500}_{-340}$  &$\rm 510^{+825}_{-190}$ & $\rm 7.0^{+1.7}_{-1.5}$& $\rm 2900^{+250}_{-250}$ &0.66\\
%\vspace{0.2cm}
240  & $\rm 810^{+1620}_{-330}$  &$\rm 450^{+890}_{-180}$ & $\rm 3.9^{+1.1}_{-0.9}$& $\rm 1560^{+140}_{-140}$ & 0.46\\
%\vspace{0.2cm}
1477 & $\rm 191^{+23}_{-19}$   &$\rm 105^{+13}_{-11}$&$\rm 0.58^{+0.08}_{-0.07}$& $\rm 85^{+3}_{-3}$ &2.9\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}