\begin{table}%t3
%\centering
\par
\caption{\label{densities}Measured line counts, $f/i$ ratios and deduced coronal densities from the \ion{O}{vii} triplet in the RGS spectra of quiescence and giant flare in Fig.~\ref{OVII}.}
\begin{tabular}{lrrr}
\hline\hline
\noalign{\smallskip}
Line&Wavelength [\AA]& Quiescence& Flare\\[-3.2mm]\\
\hline
\ion{O}{vii} $r$	&21.60	&30.2 $\pm$ 6.8	&25.4 $\pm$ 5.9\\
\ion{O}{vii} $i$	&21.81 	&9.4 $\pm$ 4.5	&14.0 $\pm$ 4.7\\
\ion{O}{vii} $f$	&22.10	&27.1 $\pm$ 6.3	&1.2 $\pm$ 2.0\\	
\hline\\[-3.2mm]
\multicolumn{2}{l}{$f/i$}	&2.88 $\pm$ 1.53	&0.09$^{+0.15}_{-0.09}$\\[0.8mm]
\multicolumn{2}{l}{log $n_{\rm e}$}	&$<$10.77	&$>$11.70\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}