\begin{table}%t4
\par
\caption{\label{table4}\ion{Fe}{v} lines measured in the IUE spectra.}
%\centerline
{
\small\begin{tabular}{cccccc}
\hline
\hline\noalign{\smallskip}
$\lambda$~(\AA)&$r_{0}$ &$\lambda$~(\AA)&$r_{0}$ & $\lambda$~(\AA)&$r_{0}$ \\\hline
1323.27&0.23&1380.11&0.23&1418.12&0.31\\
1330.41&0.47&1409.45&0.52&1446.62&0.26\\
1376.34&0.40&1415.20&0.32&1448.85&0.49\\
\hline
\end{tabular}}
\end{table}