\begin{table}%T2
\caption{\label{Line list}List of lines used to fit the 2D images.}
\small%\centering
\par
\begin{tabular}{cl}
\hline
\hline
\noalign{\smallskip}
Wavelength & Identification \\
(\AA ) & \\ 
\hline 
 1203.0   & N~{\sc i} + Si~{\sc iii}  \\
 1215.7   & H~{\sc i} Ly-$\alpha$ \\ 
 1240.8   & N~{\sc v} doublet \\
 1264.7   & Si~{\sc ii}*   \\ 
 1305.4   & O~{\sc i}* + O~{\sc i}** \\ 
 1335.1   & C~{\sc ii} + C~{\sc ii}*  \\
 1393.7   & Si~{\sc iv}  \\
 1402.8   & Si~{\sc iv}  \\
 1549.5   & C~{\sc iv} doublet  \\
 1656.9   & C~{\sc i} multiplet \\ 
\hline
\end{tabular}
\end{table}