\begin{table}%t1
\caption{\label{tab:filters_used}Summary of filters used.}
\par
%\centering
\par
\begin{tabular}{@{}ccclllcccc@{}}
\hline\hline\noalign{\smallskip}
 Estimate &   Redshift & Filter \\ 
 \hline
Photo $z$ & $0.15 < z < 2.2$ & $FUV,NUV$, $u$, $B,V,R,i',z$, $J$, and $K$\\
 \hline
 8 $\mu$m LF & $0.38 < z < 0.58$  &    $S11$ (11 $\mu$m) 	\\
 8 $\mu$m LF & $0.65 < z < 0.90$  &    $L15$ (15 $\mu$m) \\
 8 $\mu$m LF & $1.1 < z < 1.4$    &    $L18W$ (18 $\mu$m) \\
 8 $\mu$m LF & $1.8 < z < 2.2$    &    $L24$ (24 $\mu$m)  \\
 \hline
 12 $\mu$m LF & $0.15 < z < 0.35$  &    $L15$ (15 $\mu$m) \\
 12 $\mu$m LF & $0.38 < z < 0.62$  &     $L18W$ (18 $\mu$m) \\
 12 $\mu$m LF & $0.84 < z < 1.16$  &    $L24$ (24 $\mu$m)  \\
 \hline
TIR LF &  $0.2 < z < 0.5$ &  $S7,S9W,S11,L15,L18W$ and $L24$  \\
TIR LF & $0.5 < z < 0.8$  &  $S7,S9W,S11,L15,L18W$ and $L24$  \\
TIR LF & $0.8 < z < 1.2$  &  $S7,S9W,S11,L15,L18W$ and $L24$  \\
TIR LF & $1.2 < z < 1.6$  &  $S7,S9W,S11,L15,L18W$ and $L24$  \\
 \hline
\end{tabular}
\end{table}