\begin{table}%t3
\caption{\label{tab:fiducial_model}Fiducial model used for the fitting procedure.}
%\centering
\par
\begin{tabular}{c c c c c c c c }
  \hline\hline \noalign{\smallskip}
  $\Omega_{\rm m}$ & $\Omega_\Lambda$ & $h$ &
  $\Omega_{\rm b}$ & $\sigma_8$ &
  $n_{\rm s}$ & $\sigma_{\ln c}$ & $T(k)$ \\ 
  \hline 
  0.28 & 0.72 & 0.73 & 0.045 & 0.82 & 1.0 & 0.3 
  & EH \\ 
  \hline
\end{tabular}
\end{table}