\begin{table}%t2
  \caption{\label{tab:photometry}Measured parameters of the system.}
  \small%\centering
\par
  \begin{tabular}{cccc}
    \hline
    \hline
    \noalign{\smallskip}
    & 2MASS & \multicolumn{2}{c}{Individual photometry} \\
    Parameter & A+B & A & B\\
    %\noalign{\smallskip}
    \hline
    %\noalign{\smallskip}
    $J$   & $11.96 \pm 0.02$ & $12.37 \pm 0.03$ & $13.22 \pm 0.04$ \\
    $H$   & $11.32 \pm 0.02$ & $11.75 \pm 0.02$ & $12.53 \pm 0.03$ \\
    $K_{\rm s}$ & $10.86 \pm 0.03$ & $11.32 \pm 0.03$ & $12.01 \pm 0.03$ \\
    \noalign{\smallskip}
    $J-K_{\rm s}$ & $1.10 \pm 0.04$ & $1.05 \pm 0.04$ & $1.21 \pm 0.05$ \\
    \noalign{\smallskip}
    $\Delta J$ && \multicolumn{2}{c}{$0.85 \pm  0.04$}\\
    $\Delta H$ && \multicolumn{2}{c}{$0.78 \pm  0.02$}\\
    $\Delta K_{\rm s}$ && \multicolumn{2}{c}{$0.69 \pm  0.02$}\\
    \noalign{\smallskip}
    SpT   && M~6.$5 \pm 1$ & M~9.$0 \pm 1$\\ 
    \noalign{\smallskip}
    Position Angle && \multicolumn{2}{c}{$43.6\degr \pm 0.6\degr$}\\
    Separation [mas] && \multicolumn{2}{c}{$142.8 \pm 0.5$}\\ 
    \hline
  \end{tabular}
\end{table}