\begin{table}%t2
  %\centering
\par
\caption{Adopted stellar parameters for \cible.}
  \label{table_stellar_parameters}
\begin{tabular}{lc}
\hline
\hline
Parameters  & Values \\ 
\hline
$m_v$                		&	$8.35$ 			\\ 
Spectral~type        		&	G5V				\\ 
$B-V$          			&	$0.680 \pm 0.015$ 	\\ 
Parallax [mas]			&	$19.92\pm1.06$	\\ 
Distance [pc]     		&	$53 \pm 3$ 		\\ 
$v\sin i_\star$ [\kms]		&	$4 \pm 1$			\\ 
$\log{R'_{\rm HK}}$	&	$-4.5 \pm 0.1$		\\ 
${\rm [Fe/H]}$ 			&	$0.09 \pm 0.05$	\\ 
$T_{\rm eff}$ [K]		&	$5793 \pm 22$		\\ 
$\log g$ [cgi] 			&	$4.53 \pm 0.16$	\\ 
Mass~$[M_{\odot}]$		&	$1.0 \pm 0.1$	\\ 
Radius~$[R_{\odot}]$		&	$1.0$	\\ 
Luminosity~$[L_{\odot}]$		&	$1.1$	\\ 
\hline
\end{tabular}
\end{table}