\begin{table}%tA.1
\caption{\label{parameters}Best fitting parameters for the new calibrations.}
\par
%\centering
\par
\begin{tabular}{llrllr}
\hline\hline\noalign{\smallskip}
\multicolumn{3}{c}{Calibrated for [Fe/H]} & \multicolumn{3}{c}{Calibrated for [Ca/H]}\\
Abs. mag. & parameter & value & Abs. mag. & parameter & value\\
\hline
 ($V-V_{\rm HB}$) & $a$ & --2.87 & ($V-V_{\rm HB}$) & $a$ & --2.62 \\
 & $b$ & 0.195 &  & $b$ & 0.195\\
 & $c$ & 0.458 &  & $c$ & 0.457\\
 & $d$ & --0.913 &  & $d$ & --0.908\\
 & $e$ & 0.0155 &  & $e$ & 0.0146\\
\hline
$M_{V}$ & $a$ & --2.90 & $M_{V}$ & $a$ & --2.65\\
 & $b$ & 0.187 &  & $b$ & 0.185\\
 & $c$ & 0.422 &  & $c$ & 0.422\\
 & $d$ & --0.882 &  & $d$ & --0.876\\
 & $e$ & 0.0133 &  & $e$ & 0.0137\\
\hline
$M_{I}$ & $a$ & --2.78 & $M_{I}$ & $a$ & --2.53\\
 & $b$ & 0.193 &  & $b$ & 0.193\\
 & $c$ & 0.442 &  & $c$ & 0.439\\
 & $d$ & --0.834 &  & $d$ & --0.825\\
 & $e$ & 0.0017 &  & $e$ & 0.0013\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}