\begin{table}%t2
\caption {\label{t:error}Sensitivities in the abundance ratios by employing the Kurucz models
(Castelli et~al. \cite{Castelli97}). The total internal uncertainties$^{*}$ are
given in the last column.
}
\par
%\centerline
 {       
\begin{tabular}{lccccccccccc}     % 12 columns 
\noalign{\smallskip}
\hline\hline    
\noalign{\smallskip}
\noalign{\vskip 0.1cm} 
Abundance & $\Delta T_{\rm eff}$  & $\Delta$log~$g$ & $\Delta v_{\rm t}$ &
$\Delta$[$\alpha$/Fe] & ($\sum x^{2}$)$^{1/2}$ \\        
(1) & (2)  & (3)  & (4) & (5) & (6)   \\ 
\multicolumn{6}{c}{\hbox{\bf HD~078050}} \\
\hbox{[FeI/H]}   &    --0.09   &     0.01  &	 0.07	  &   0.00 &  0.11 \\
\hbox{[FeII/H]}  &     0.02   &    --0.12  &	 0.06	  &  --0.02 &  0.14 \\
\hbox{[O/Fe]}    &    --0.01   &    --0.13  &	 0.00	  &  --0.02 &  0.13 \\
\hbox{[Na/Fe]}   &    --0.06   &     0.01  &	 0.01	  &   0.00 &  0.06 \\
\hbox{[Mg/Fe]}   &    --0.06   &     0.05  &	 0.04	  &   0.00 &  0.09 \\
\hbox{[Al/Fe]}   &    --0.06   &     0.00  &	 0.00	  &   0.00 &  0.06 \\
\hbox{[Si/Fe]}   &    --0.03   &    --0.03  &	 0.01	  &   0.00 &  0.04 \\
\hbox{[Ca/Fe]}   &    --0.08   &     0.02  &	 0.06	  &   0.00 &  0.10 \\
\hbox{[Ti/Fe]}   &    --0.11   &     0.01  &	 0.06	  &   0.01 &  0.13 \\			
\multicolumn{6}{c}{\hbox{\bf IV203}} \\
\hbox{[FeI/H]}   &     0.01   &    --0.07   &	 0.06	  &  --0.01 &  0.09 \\
\hbox{[FeII/H]}  &     0.18   &    --0.18   &	 0.04	  &  --0.02 &  0.26 \\
\hbox{[O/Fe]}	 &    --0.01   &    --0.11   &	 0.01	  &  --0.02 &  0.11 \\
\hbox{[Na/Fe]}   &    --0.08   &     0.04   &	 0.05	  &   0.01 &  0.10 \\
\hbox{[Mg/Fe]}   &     0.01   &    --0.04   &	 0.03	  &  --0.01 &  0.05 \\
\hbox{[Al/Fe]}   &    --0.06   &     0.02   &	 0.03	  &   0.01 &  0.07 \\
\hbox{[Si/Fe]}   &     0.11   &    --0.09   &	 0.03	  &  --0.01 &  0.14 \\
\hbox{[Ca/Fe]}   &    --0.09   &     0.02   &	 0.09	  &   0.01 &  0.13 \\
\hbox{[Ti/Fe]}   &    --0.14   &     0.00   &	 0.03	  &   0.00 &  0.14 \\
\multicolumn{6}{c}{\hbox{\bf HD~083212}} \\
\hbox{[FeI/H]}   &   --0.09  &	  --0.01    &	0.04	 &   0.00 &  0.09  \\
\hbox{[FeII/H]}  &    0.05  &	  --0.12    &	0.05	 &  --0.02 &  0.14  \\
\hbox{[O/Fe]}    &    0.00  &	  --0.13    &	0.01	 &  --0.02 &  0.13  \\
\hbox{[Na/Fe]}   &   --0.07  &	   0.01    &	0.01	 &   0.00 &  0.07  \\
\hbox{[Mg/Fe]}   &   --0.07  &	   0.05    &	0.05	 &   0.00 &  0.09  \\
\hbox{[Si/Fe]}   &   --0.01  &	  --0.04    &	0.00	 &  --0.01 &  0.04  \\
\hbox{[Ca/Fe]}   &   --0.09  &	   0.02    &	0.05	 &   0.01 &  0.10  \\
\hbox{[Ti/Fe]}   &   --0.16  &	   0.00    &	0.07	 &   0.02 &  0.17  \\
\multicolumn{6}{c}{\hbox{\bf HD~045415}} \\
\hbox{[FeI/H]}   &   --0.04   &    --0.02  &	0.09	 &  --0.01 &   0.10  \\
\hbox{[FeII/H]}  &    0.08   &    --0.14  &	0.08	 &  --0.03 &   0.18  \\
\hbox{[O/Fe]}    &    0.00   &    --0.14  &	0.00	 &  --0.03 &   0.14  \\
\hbox{[Na/Fe]}   &   --0.06   &     0.08  &	0.05	 &   0.00 &   0.11  \\
\hbox{[Mg/Fe]}   &   --0.02   &     0.02  &	0.03	 &  --0.01 &   0.04  \\
\hbox{[Al/Fe]}   &   --0.05   &     0.02  &	0.04	 &   0.01 &   0.07  \\
\hbox{[Si/Fe]}   &    0.03   &    --0.05  &	0.03	 &  --0.02 &   0.07  \\
\hbox{[Ca/Fe]}   &   --0.08   &     0.04  &	0.10	 &   0.00 &   0.13  \\
\hbox{[Ti/Fe]}   &   --0.11   &    --0.01  &	0.01	 &   0.00 &   0.11  \\
\hline          	   		  			  
\end{tabular}}
\tablefoot {(*) The atmospheric parameters and $\alpha$-enhancement were changed by 
$\Delta T_{\rm eff} = \pm 75$~K, $\Delta \log g = \pm 0.30$~dex, 
$\Delta v_{\rm t} = \pm 0.20$~km~s$^{-1}$, and
$\Delta [\alpha/{\rm Fe}] = \pm 0.10$~dex.  }
\end{table}