\begin{table}%t6
%\centering
\par
\caption {\label{tab_cNLTE}NLTE corrections for carbon and oxygen lines.}
\begin{tabular}{l ccc }   
\hline\hline
\noalign{\smallskip}
Line (nm)           & $S_{\rm H}$ = 1.0   & $S_{\rm H}$ = 1/3   & $S_{\rm H}$ = 0.0   \\
\hline 
                    & \multicolumn{3}{c}{SDSS J1349-0229}   \\
C {\sc i} 493.2     & --0.352    & --0.432    & --0.502 \\
C {\sc i} 505.2     & --0.369    & --0.456    & --0.535 \\
C {\sc i} 538.0     & --0.379    & --0.468    & --0.543 \\
O {\sc i} 777.1     & --0.127    & --0.144    & --0.130 \\ 
O {\sc i} 777.4     & --0.098    & --0.111    & --0.099 \\
O {\sc i} 777.5     & --0.100    & --0.113    & --0.101 \\
\hline
                    & \multicolumn{3}{c}{SDSS J0912+0216}   \\
C {\sc i} 505.2     & --0.267    & --0.352    & --0.456 \\
C {\sc i} 658.8     & --0.258    & --0.335    & --0.425 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}