\begin{table}%t5
\par
\caption{\label{tab:abundances2}Elemental abundance ratios, errors in the abundance ratios, and number of lines used,  for 13 of the 15 microlensed dwarf stars\tablefootmark{\dag}$\!$. 
}\vspace*{2mm}
\small%\centering
\par
\begin{tabular}{rrrrrrrrrrrrrr}
\hline\hline
\noalign{\smallskip}
                    &  [Fe/H] &  [O/Fe]\tablefootmark{\ddag}  &  [Na/Fe] &  [Mg/Fe] &  [Al/Fe] &  [Si/Fe] &  [Ca/Fe] &  [Ti/Fe] &  [Cr/Fe] &  [Ni/Fe] &  [Zn/Fe] &  [Y/Fe] &  [Ba/Fe] \\ 
\hline 
 OGLE-2009-BLG-076S & $-$0.72  & $ $0.50  &  $ $0.11  &  0.36  &  $ $0.30  &  $ $0.24  &  $ $0.34  &  $ $0.30  &  $ $  --  &  $ $0.07  &  $ $  --  &  $ $  --  &  $-$0.07  \\
  MOA-2009-BLG-493S & $-$0.70  & $ $0.43  &  $ $0.13  &  0.37  &  $ $0.28  &  $ $0.18  &  $ $0.17  &  $ $0.34  &  $ $0.01  &  $ $0.04  &  $ $0.25  &  $ $  --  &  $-$0.07  \\
  MOA-2009-BLG-133S & $-$0.64  & $ $0.47  &  $ $0.13  &  0.39  &  $ $0.28  &  $ $0.19  &  $ $0.21  &  $ $0.26  &  $-$0.01  &  $ $0.06  &  $ $  --  &  $ $  --  &  $-$0.19  \\
  MOA-2009-BLG-475S & $-$0.52  & $ $0.33  &  $ $  --  &  0.25  &  $ $0.23  &  $ $0.18  &  $ $0.14  &  $ $0.33  &  $ $  --  &  $ $0.07  &  $ $  --  &  $ $  --  &  $-$0.18  \\
MACHO-1999-BLG-022S & $-$0.49  & $ $ --   &  $ $0.01  &  0.35  &  $ $0.31  &  $ $0.25  &  $ $0.18  &  $ $0.25  &  $-$0.03  &  $ $0.00  &  $ $  --  &  $ $0.01  &  $ $0.15  \\
 OGLE-2008-BLG-209S & $-$0.30  & $ $0.34  &  $ $0.08  &  0.34  &  $ $0.24  &  $ $0.20  &  $ $0.18  &  $ $0.29  &  $ $0.05  &  $ $0.05  &  $ $0.16  &  $-$0.08  &  $ $0.05  \\
  MOA-2009-BLG-489S & $-$0.18  & $ $0.18  &  $-$0.01  &  0.24  &  $ $0.12  &  $ $0.07  &  $ $0.09  &  $ $0.16  &  $ $0.04  &  $ $0.01  &  $ $0.17  &  $-$0.05  &  $-$0.07  \\
  MOA-2009-BLG-456S & $ $0.12  & $-$0.12  &  $-$0.03  &  0.09  &  $ $0.08  &  $-$0.01  &  $ $0.00  &  $ $0.08  &  $-$0.06  &  $-$0.03  &  $-$0.03  &  $ $  --  &  $-$0.08  \\
  MOA-2008-BLG-311S & $ $0.36  & $-$0.27  &  $ $0.12  &  0.03  &  $ $0.08  &  $ $0.05  &  $ $0.00  &  $ $0.04  &  $-$0.01  &  $ $0.12  &  $ $0.06  &  $ $0.11  &  $-$0.15  \\
  MOA-2008-BLG-310S & $ $0.42  & $-$0.27  &  $ $0.08  &  0.08  &  $ $0.10  &  $ $0.02  &  $-$0.03  &  $ $0.09  &  $ $0.05  &  $ $0.06  &  $-$0.03  &  $ $0.06  &  $ $0.03  \\
 OGLE-2007-BLG-349S & $ $0.42  & $-$0.14  &  $ $0.15  &  0.05  &  $ $0.09  &  $ $0.12  &  $-$0.06  &  $ $0.02  &  $-$0.03  &  $ $0.11  &  $ $0.11  &  $-$0.12  &  $-$0.13  \\
  MOA-2008-BLG-099S & $ $0.44  & $-$0.10  &  $ $0.05  &  0.04  &  $-$0.02  &  $ $0.00  &  $-$0.05  &  $-$0.01  &  $-$0.16  &  $-$0.02  &  $ $0.05  &  $-$0.04  &  $ $0.00  \\
 OGLE-2006-BLG-265S & $ $0.47  & $-$0.25  &  $ $0.14  &  0.13  &  $ $0.08  &  $ $0.06  &  $-$0.05  &  $-$0.06  &  $-$0.07  &  $ $0.07  &  $-$0.05  &  $ $0.02  &  $-$0.08  \\ 
 \noalign{\smallskip}
                      & 
$\sigma_{\rm [Fe/H]}$ &  
$\sigma_{\rm [O/Fe]}$  &  
$\sigma_{\rm [Na/Fe]}$ &  
$\sigma_{\rm [Mg/Fe]}$ &  
$\sigma_{\rm [Al/Fe]}$ &  
$\sigma_{\rm [Si/Fe]}$ &  
$\sigma_{\rm [Ca/Fe]}$ &  
$\sigma_{\rm [Ti/Fe]}$ &  
$\sigma_{\rm [Cr/Fe]}$ & 
$\sigma_{\rm [Ni/Fe]}$ &  
$\sigma_{\rm [Zn/Fe]}$ &  
$\sigma_{\rm [Y/Fe]}$ &  
$\sigma_{\rm [Ba/Fe]}$ \\
\noalign{\smallskip}
 OGLE-2009-BLG-076S &  0.07   &   0.17   &   0.04   &   0.06   &   0.05   &   0.06   &   0.05   &  0.03    &   --     &   0.09   &   --     &  --     &  0.10    \\
  MOA-2009-BLG-493S &  0.14   &   0.51   &   0.07   &   0.10   &   0.08   &   0.19   &   0.30   &  0.08    &   0.10   &   0.17   &   0.38   &  --     &  0.18    \\
  MOA-2009-BLG-133S &  0.17   &   0.62   &   0.13   &   0.21   &   0.07   &   0.12   &   0.36   &  0.06    &   0.16   &   0.15   &   --     &  --     &  0.51    \\
  MOA-2009-BLG-475S &  0.17   &   0.39   &   --     &   0.09   &   0.09   &   0.10   &   0.18   &  0.08    &   --     &   0.15   &   --     &  --     &  0.31    \\
MACHO-1999-BLG-022S &  0.14   &   --     &   0.07   &   0.13   &   0.10   &   0.13   &   0.13   &  0.24    &   0.14   &   0.10   &   0.19   &  0.31   &  0.12    \\
 OGLE-2008-BLG-209S &  0.06   &   0.22   &   0.07   &   0.10   &   0.04   &   0.08   &   0.12   &  0.08    &   0.09   &   0.07   &   0.18   &  0.20   &  0.08    \\
  MOA-2009-BLG-489S &  0.11   &   0.25   &   0.12   &   0.07   &   0.05   &   0.09   &   0.12   &  0.08    &   0.06   &   0.08   &   0.09   &  0.34   &  0.10    \\
  MOA-2009-BLG-456S &  0.09   &   0.21   &   0.05   &   0.08   &   0.05   &   0.07   &   0.10   &  0.05    &   0.09   &   0.08   &   0.17   &  --     &  0.09    \\
  MOA-2008-BLG-311S &  0.07   &   0.18   &   0.12   &   0.09   &   0.05   &   0.04   &   0.11   &  0.10    &   0.07   &   0.05   &   0.13   &  0.19   &  0.11    \\
  MOA-2008-BLG-310S &  0.08   &   0.16   &   0.10   &   0.09   &   0.07   &   0.05   &   0.10   &  0.08    &   0.06   &   0.05   &   0.13   &  0.23   &  0.09    \\
 OGLE-2007-BLG-349S &  0.08   &   0.19   &   0.15   &   0.14   &   0.08   &   0.07   &   0.12   &  0.07    &   0.05   &   0.04   &   0.10   &  0.17   &  0.08    \\
  MOA-2006-BLG-099S &  0.10   &   0.20   &   0.11   &   0.10   &   0.04   &   0.07   &   0.11   &  0.11    &   0.08   &   0.06   &   0.10   &  0.30   &  0.10    \\
 OGLE-2006-BLG-265S &  0.06   &   0.17   &   0.11   &   0.10   &   0.05   &   0.06   &   0.11   &  0.07    &   0.06   &   0.06   &   0.43   &  0.23   &  0.08    \\
\noalign{\smallskip}
                     &
$\sigma_{\rm [Fe/H]}$ &
$\sigma_{\rm [O/H]}$  &
$\sigma_{\rm [Na/H]}$ &
$\sigma_{\rm [Mg/H]}$ &
$\sigma_{\rm [Al/H]}$ &
$\sigma_{\rm [Si/H]}$ &
$\sigma_{\rm [Ca/H]}$ &
$\sigma_{\rm [Ti/H]}$ &
$\sigma_{\rm [Cr/H]}$ &
$\sigma_{\rm [Ni/H]}$ &
$\sigma_{\rm [Zn/H]}$ &
$\sigma_{\rm [Y/H]}$ &
$\sigma_{\rm [Ba/H]}$ \\
\noalign{\smallskip}
 OGLE-2009-BLG-076S &  0.07   &  0.10    &  0.05    &  0.06    &   0.05   &   0.05   &  0.10    &   0.08   &   --     &   0.06   &   --     &   --    &  0.11    \\
  MOA-2009-BLG-493S &  0.14   &  0.38    &  0.09    &  0.16    &   0.07   &   0.06   &  0.43    &   0.13   &   0.07   &   0.05   &   0.26   &   --    &  0.18    \\
  MOA-2009-BLG-133S &  0.17   &  0.46    &  0.05    &  0.36    &   0.18   &   0.06   &  0.52    &   0.12   &   0.07   &   0.04   &   --     &   --    &  0.36    \\
  MOA-2009-BLG-475S &  0.17   &  0.23    &  --      &  0.17    &   0.13   &   0.08   &  0.31    &   0.14   &   --     &   0.07   &   --     &   --    &  0.21    \\
MACHO-1999-BLG-022S &  0.14   &  --      &  0.14    &  0.23    &   0.06   &   0.06   &  0.25    &   0.16   &   0.11   &   0.08   &   0.10   &   0.22  &  0.15    \\
 OGLE-2008-BLG-209S &  0.06   &  0.16    &  0.11    &  0.15    &   0.07   &   0.03   &  0.17    &   0.06   &   0.06   &   0.03   &   0.16   &   0.16  &  0.08    \\
  MOA-2009-BLG-489S &  0.11   &  0.15    &  0.13    &  0.14    &   0.07   &   0.03   &  0.21    &   0.09   &   0.07   &   0.04   &   0.06   &   0.29  &  0.09    \\
  MOA-2009-BLG-456S &  0.09   &  0.14    &  0.07    &  0.12    &   0.09   &   0.04   &  0.15    &   0.10   &   0.14   &   0.04   &   0.15   &   --    &  0.10    \\
  MOA-2008-BLG-311S &  0.07   &  0.12    &  0.17    &  0.14    &   0.10   &   0.06   &  0.17    &   0.07   &   0.06   &   0.04   &   0.07   &   0.13  &  0.07    \\
  MOA-2008-BLG-310S &  0.08   &  0.10    &  0.14    &  0.13    &   0.09   &   0.04   &  0.15    &   0.08   &   0.05   &   0.05   &   0.08   &   0.21  &  0.12    \\
 OGLE-2007-BLG-349S &  0.08   &  0.13    &  0.19    &  0.18    &   0.08   &   0.04   &  0.17    &   0.09   &   0.07   &   0.06   &   0.10   &   0.17  &  0.12    \\
  MOA-2006-BLG-099S &  0.10   &  0.11    &  0.18    &  0.18    &   0.08   &   0.05   &  0.20    &   0.07   &   0.06   &   0.07   &   0.09   &   0.25  &  0.09    \\
 OGLE-2006-BLG-265S &  0.06   &  0.12    &  0.14    &  0.14    &   0.07   &   0.04   &  0.14    &   0.08   &   0.07   &   0.04   &   0.43   &   0.21  &  0.08    \\
\noalign{\smallskip}
                    &  
$N_{\rm \ion{Fe}{i}}$ &  
$N_{\rm O}$    &  
$N_{\rm Na}$   &  
$N_{\rm Mg}$   &  
$N_{\rm Al}$   &  
$N_{\rm Si}$   &  
$N_{\rm Ca}$   &  
$N_{\rm Ti}$   &  
$N_{\rm Cr}$   &  
$N_{\rm Ni}$   &  
$N_{\rm Zn}$   &  
$N_{\rm Y}$    &  
$N_{\rm Ba}$   \\
\noalign{\smallskip}
 OGLE-2009-BLG-076S &   57  &  3  &  1  &  5  &  4  &  15  &  10  &   2  &  --  &  11  & --  & --  &  2   \\
  MOA-2009-BLG-493S &   80  &  3  &  1  &  6  &  6  &  19  &  10  &   5  &   2  &  21  &  1  & --  &  4   \\
  MOA-2009-BLG-133S &   68  &  2  &  1  &  4  &  6  &  17  &  10  &   4  &   1  &  15  & --  & --  &  3   \\
  MOA-2009-BLG-475S &   53  &  1  & --  &  5  &  3  &  12  &   9  &   2  &  --  &  14  & --  & --  &  3   \\
MACHO-1999-BLG-022S &   97  & --  &  3  &  1  &  2  &   7  &  16  &  14  &   2  &  21  & --  &  2  &  3   \\
 OGLE-2008-BLG-209S &  146  &  3  &  4  &  5  &  7  &  27  &  19  &  36  &  10  &  40  &  3  &  4  &  4   \\
  MOA-2009-BLG-489S &  114  &  3  &  2  &  6  &  6  &  27  &  13  &  16  &   6  &  37  &  3  &  2  &  4   \\
  MOA-2009-BLG-456S &   91  &  3  &  2  &  5  &  6  &  26  &  11  &   7  &   3  &  33  &  3  & --  &  2   \\
  MOA-2008-BLG-311S &  118  &  3  &  4  &  5  &  5  &  26  &  17  &  14  &   9  &  36  &  1  &  2  &  3   \\
  MOA-2008-BLG-310S &  122  &  3  &  4  &  4  &  7  &  27  &  17  &  22  &  13  &  42  &  1  &  4  &  3   \\
 OGLE-2007-BLG-349S &  103  &  3  &  4  &  3  &  3  &  23  &  18  &  24  &   9  &  39  &  3  &  5  &  4   \\
  MOA-2006-BLG-099S &  119  &  3  &  4  &  4  &  4  &  25  &  18  &  30  &  12  &  37  &  3  &  5  &  4   \\
 OGLE-2006-BLG-265S &   92  &  3  &  4  &  2  &  3  &  23  &  16  &  13  &   8  &  30  &  2  &  2  &  3   \\
\hline
\end{tabular}
\tablefoot{\tablefoottext{\dagger}{No abundances are given for MOA-2009-BLG-259S as the errors in the stellar parameters were too large, and for OGLE-2007-BLG-514S we
only redeteremined stellar parameters and [Fe/H]. Abundance ratios for OGLE-2007-BLG-514S can be found in \cite{epstein2010}.}
\tablefoottext{\ddag}{Note that the abundance ratios for oxygen have been corrected for NLTE effects according to the empirical
formula given in \cite{bensby2004}.}}
\end{table}