\begin{table}%t2
%\centering
\par
\caption {\label{MIDI_log}VLTI/MIDI observations log of HD~62623 and its calibrators.}
{%\centering
 \begin{tabular}{ccccccc}
\hline \hline
\noalign{\smallskip}
Name & Obs. Date & Obs. Time & Stations & \multicolumn{2}{c}{ Projected  baseline} & Calibrators\\
&&(UT)&&Length(m)& PA($^{\circ}$)&\\
\hline
B$_1$&2006/10/17&06:42&D0-H0&49.5&27.2&$\gamma$ Eri, Procyon, $\beta$ Gru\\
B$_2$&2006/10/17&08:10&D0-H0&56.8&48.0&$\gamma$ Eri, Procyon, $\beta$ Gru\\
B$_3$&2006/12/16&04:00&G0-H0&27.8&45.8&Procyon, 4 Eri\\
B$_4$&2006/12/19&08:38&G0-K0&56.6&84.8&Alphard, Procyon\\
B$_5$&2006/12/21&08:19&G0-H0&29.0&84.0&$\gamma$ Eri, Procyon, Alphard\\
B$_6$&2007/10/04&08:22&E0-G0&13.3&39.4&Sirius\\
B$_7$&2007/12/10&05:22&G1-H0&71.4&$-$4.1&Sirius\\
B$_8$&2007/12/14&08:13&G1-H0&70.9&15.4&Sirius\\
B$_9$&2008/01/12&07:08&E0-G0&14.0&85.3&Sirius, Alphard\\
\hline
\end{tabular}}
\end{table}