\begin{table}%t3
\caption{\label{tab_abu}Plasma diagnostics and abundances (full table available at the~CDS).}
%\centering
\par
\begin{tabular}{cll}
\hline\hline\noalign{\smallskip}
ID & & \\
 (1)&(2)&(3)\\
\hline
BCLMP275A & 						& \\
             &\teoiii    		&10~600 \\ 
             & \tesiii          &15~800\\
             &HeI/H               & 0.076\\
			& [OII]/H 			    &7.740e-05\\
	         & [OIII]/H              & 4.737e-05\\
             & ICF(O)  		    &1.000\\
             & O/H  			    &1.248e-04\\
             &[NII]/H  				&3.287e-06\\
             &ICF(N)              &1.612\\
             &N/H    				&5.299e-06\\
             &[ArIII]/H 			&4.910e-07\\
			&ICF(Ar) 			&1.87\\
			&Ar/H 				&9.182e-07\\
			&[SII]/H 				&7.486e-07\\
			&[SIII]/H 				&1.100e-06\\
			&ICF(S) 			&1.019\\
			&S/H 				&1.884e-06\\
\hline
GDK99 3& 				& \\
	          &\teoiii   & 10200 \\
			 & HeI/H 	& 0.081 \\
			 &[OII]/H 		& 3.880e-05\\
			 &[OIII]/H 	&1.860e-04\\
			 & ICF(O)  & 1.006 \\
			 & O/H  		&2.261e-04\\
			 &[NII]/H  		&2.536e-06\\
              &ICF(N)  	&5.826\\
			 & N/H   		& 1.475e-05\\
			 &[NeIII]/H 	&3.150e-05\\
			 &ICF(Ne)  &1.215\\
			 &Ne/H       &3.829e-05\\
			 &[ArIII]/H 	&8.560e-07\\
			 &ICF(Ar) 	&1.87\\
			 &Ar/H 		&1.601e-06\\
			 &[SII]/H 		&8.157e-07\\
			 &ICF(S) 	&1.323\\
			 & S/H 		&8.255e-06\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}