\begin{table}%t7
\par
%\centering
\par
\caption{\label{tab:CIBchart} Summary of CIB results found in this article.}
\begin{tabular}{llrrr}
\cline{3-5}\\[-3.1mm]
\cline{3-5}
\multicolumn{2}{c}{ } & 24 $\mu$m & 70 $\mu$m & 160 $\mu$m \\
\hline
$S_{\rm cut,resolved}$ & mJy & 0.035 & 3.50 & 40.0\\
$S_{\rm cut,stacking}$ & & -- & 0.38 &  3.1\\
\hline
$\nu B_{\nu,\rm resolved}$ & nW~m$^{-2}$~sr$^{-1}$ & $\rm 2.29_{-0.09}^{+0.09}$ & $ \rm 3.1_{- 0.2}^{+ 0.2}$ & $ 1.0_{- 0.1}^{+ 0.1}$\\
$\nu B_{\nu,\rm resolved+stacking}$ & & -- & $ \rm 5.4_{- 0.4}^{+ 0.4}$ & $ \rm 8.9_{- 1.1}^{+ 1.1}$ \\
$\nu B_{\nu,\rm tot}$ & & $\rm 2.86_{-0.16}^{+0.19}$ & $\rm  6.6_{- 0.6}^{+ 0.7}$ & $\rm 14.6_{- 2.9}^{+ 7.1}$\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}