\begin{table}%t1
%\centering
\par
\caption {\label{tab:fieldlist} Size, 80\% completeness flux density, and calibration scaling factor (see Sect.~\ref{subsection:data}) of the used fields. }
\vspace*{-2mm}
%\centerline
 {\begin{tabular}{lrrrrrrrrr}
\hline\hline
\noalign{\smallskip}
Field name & \multicolumn{3}{c}{Surface area} & \multicolumn{3}{c}{80\% completeness flux} & \multicolumn{3}{c}{Scaling factor} \\
\cline{2-10}
\noalign{\smallskip}
 & 24 $\mu\rm  m$  & 70 $\mu\rm m$ & 160 $\mu \rm m$ & 24 $\mu\rm  m$ & 70 $\mu\rm  m$ & 160 $\mu \rm m$ & 24 $\mu\rm  m$ & 70 $\mu\rm  m$ & 160 $\mu\rm  m$\\
\cline{2-10}
\noalign{\smallskip}
 & \multicolumn{3}{c}{deg$^2$} & $\mu$Jy & \multicolumn{2}{c}{mJy} & \multicolumn{3}{c}{~}\\
\hline
FIDEL eCDFS &  0.23 &  0.19 & -- &  60. &  4.6 & -- & 1.0157 & 1 & -- \\
FIDEL EGS &  0.41 & -- &  0.38 &  76. &-- &  45. & 1.0157 & -- & 0.93 \\
COSMOS &  2.73 &  2.41 &  2.58 &  96. &  7.9 &  46. & 1 & 0.92 & 0.96 \\
SWIRE LH & 10.04 & 11.88 & 11.10 & 282. & 25.4 &  92. & 1.0509 & 1.10 & 0.93 \\
SWIRE EN1 &  9.98 &  9.98 &  9.30 & 261. & 24.7 &  94. & 1.0509 & 1.10 & 0.93 \\
SWIRE EN2 &  5.36 &  5.34 &  4.98 & 267. & 26.0 &  90. & 1.0509 & 1.10 & 0.98 \\
SWIRE ES1 &  7.45 &  7.43 &  6.71 & 411. & 36.4 & 130. & 1.0509 & 1.10 & 0.98 \\
SWIRE CDFS &  8.42 &  8.28 &  7.87 & 281. & 24.7 &  88. & 1.0509 & 1.10 & 0.98 \\
SWIRE XMM &  8.93 & -- & -- & 351. & -- & -- & 1.0509 & -- & -- \\
\hline
Total & 53.55 & 45.51  & 42.91 & \multicolumn{6}{c}{~}\\
\cline{1-4}
\end{tabular}}
\vspace*{-1.5mm}
\tablefoot {Some fields are not used at all wavelengths.}
\end{table}