\begin{table}%t4
%\centering
\par
\caption {\label{modeldata}Source component parameters for SSC models of the brightest X-ray flares from SgrA*.}
{
\begin{tabular}{lrrclrrrrrrrrrr}
\hline\hline
\noalign{\smallskip}
Model & $\gamma_1$&$\gamma_2$&$S_{\rm max,}$&$\alpha_{\rm synch}$&$R_0$&$\nu_{\rm max}$ & $B$   &$S_{\rm MIR,}$ &$S_{\rm NIR,}$  & $S_{\rm NIR,}$ &$S_{\rm NIR,}$&$S_{\rm X-ray,}$\\
      &           &          &~~~$^{\rm obs}$ &              &     &~$^{\rm obs}$   &     &~$^{\rm synch}$ &~$^{\rm synch}$  &~$^{\rm synch}$ &~$^{\rm SSC}$ &~$^{\rm SSC}$\\
label &           &          &[Jy]        &              &     & [GHz]      & [G] & [mJy]      & [mJy]      & [mJy]      &[mJy]     &[$\mu$Jy]    \\
      &           &          &            &              &     &            &     &  @11.8~$\mu$m & @3.8~$\mu$m & @2.2~$\mu$m &@2.2~$\mu$m&@2--10 keV \\
 \hline
$1~\sigma$ $\rightarrow$  & & &  $\pm$0.1&$\pm$0.1 &$\pm$0.1 &$\pm$250 &$\pm$10&$\pm$1.0&$\pm$1.0  &$\pm$1.0&$\pm$1.0 &$\pm$20 \\
 A$\alpha$    &  360 & 2900 & 1.9 & 1.19 & 0.3 & 1850 & 18 &  59 & 15 & 8.0 & 0  & 0.65     \\
 A$\beta$     &  360 & 2900 & 3.2 & 1.25 & 0.3 & 1850 & 12 &  82 & 20 & 10  & 0  & 2.6     \\
 A$\gamma$    &  360 & 2900 & 1.3 & 1.05 & 0.2 & 1850 & 11 &  58 & 18 & 10  & 0  & 1.8     \\
       &      &      &     &      &     &      &    &     &    &     &    &  \\
 B$\alpha$    &  6   & 1300 & 2.8 & 1.10 & 0.3 & 2190 & 26 & 133 & 20 & 0.0 & 11 & 0.65     \\
 B$\beta$     &  6   & 1300 & 4.3 & 0.98 & 0.3 & 2190 & 18 & 226 & 26 & 0.0 & 15 & 2.6     \\
 B$\gamma$    &  6   & 1300 & 3.3 & 1.01 & 0.3 & 2190 & 20 & 219 & 17 &  0  & 10 & 1.8     \\
       &      &      &     &      &     &      &    &     &    &     &    &  \\
 $\xi$    &  360 & 2900 & 11.5 & 1.40 & 20.5 & 480 & 6 &  0 & 0 & 0 & 0 & $<$0.04 \\
       &      &      &     &      &     &      &    &     &    &     &    &  \\
 A$_{\rm low}$    &  360 & 2900 & 0.5 & 1.10 & 0.1 & 2360 & 51 &  23 & 6.7 & 3.7 & 0  & 0.038     \\
 B$_{\rm low}$       &  6   & 1300 & 0.8 & 1.30 & 0.2 & 1230 & 15 &  15 & 3.6 &  0  &3.7 & 0.037     \\
 Q$_{\rm spot}$      &  70  & 2050 &0.08 & 1.30 & 0.1 & 1080 & 44 &  0.58   & 0.18    &0.1 & $<$0.01 & $<$0.010      \\
 \hline 
\end{tabular}
}
\par
\end{table}