\begin{table}%t1
\caption{\label{log}Observations log for the AMBER observations of VX~Sgr, carried out using FINITO and an integration time of~50~ms.}              
\par
%\centering
\par
\begin{tabular}{c c c c c c c}        
\hline\hline \noalign{\smallskip}                
Date & $B_{\rm p}$ & PA$_{\rm p}$ & Spectral  & Calibrators &Seeing  & Coherence  \\    
  		&	[m]			&			[$^\circ$]		& range [$\mu$m]  &   &    [$''$]    & time [ms] \\
\hline                         
 	2008-05-24 & H0-D0 (58.76)/D0-A0(29.37)/A0-H0 (88.14) & $-$99.8/$-$99.8/$-$99.8 & 1.8731$-$2.4766 & HD 169916 & 0.65 & 4.5 \\
	2008-05-26 & G1-D0 (71.55)/D0-H0(63.94)/H0-G1 (71.48) & $-$46.0/70.5/7.0 & 1.4492$-$2.3398 & HD 166295 &0.97 & 6.0 \\
	2008-06-06 & H0-G0 (30.10)/G0-E0(15.06)/E0-H0 (45.17) & $-$119.0/$-$119.0/$-$119.0 & 1.4492$-$2.4458 & HD 169916, & 0.79 & 4.5\\
	    		   & 									        &                                          &                              & HD 146545 &   & \\
	2008-06-07 & H0-G0 (28.64)/G0-E0(14.33)/E0-H0 (42.97) & $-$98.8/$-$98.8/$-$98.8 & 1.4655$-$2.5000 & HD 169916 &1.16 & 2.0 \\
	2008-06-08 & H0-G0 (31.98)/G0-E0(16.00)/E0-H0 (47.99) & $-$108.0/$-$108.0/$-$108.0 & 1.4454$-$2.3708 & HD 169916, &0.60 & 2.5\\
	   & 									        &                                          &                              & HD 146545 &   & \\
	2008-07-03 & H0-G0 (29.63)/G0-E0(14.82)/E0-H0 (44.46) & $-$100.0/$-$100.0/$-$100.0 & 1.4578$-$2.2786 & HD 169916, &1.29 & 2.0\\
	   & 									        &                                          &                              & HD 146545 &   & \\
	2008-07-04& G1-D0 (63.13)/D0-H0(35.39)/H0-G1 (68.78) & $-$4.3/35.4/68.8 & 1.4454$-$2.4062 & HD 169916 & 0.41 &7.5\\ 
	2008-07-05 &G1-D0 (71.52)/D0-H0(63.92)/H0-G1 (71.46) & $-$46.1/63.9/6.9 & 1.4511$-$2.4832 &  HD 169916 &0.65 &6.5 \\
	2008-07-06 & G1-D0 (65.26)/D0-H0(55.29)/H0-G1 (71.48) & $-$55.2/52.6/$-$7.78 & 1.4540$-$2.5211& HD 169916 &0.60 & 3.5\\
\hline                                    
\end{tabular}
\end{table}