\begin{table}%t1
\caption{\label{tab1}\fermi\ long GRBs with redshift.}   
%%\centerline

{         
\small\begin{tabular}{l l l l l l l l l l l}     % 7 columns 
\hline\hline  
\noalign{\smallskip}     
                      % To combine 4 columns into a single one G
   GRB    &$z$    & $\alpha$ & $E_{\rm peak}$ & $\beta$ & $P$  & $F_{-6}$ &Range &GCN   &$L_{\rm iso,52}$  & $E_{\rm iso,52}$ \\
          &       &          &      keV       &        & ph/s/cm$^2$ &erg/cm$^{2}$ &keV & number  &erg/s    &erg     \\ 
\hline                    
080810.549       &3.35  &$-0.91\pm0.12$ & $313.5\pm  3.6$ &                &$1.85\pm0.16$ &$6.9\pm0  .5$    &50--300  &8100 &7.84  &33.2 \\
080905.705       &2.374 &$-1.75  \pm  0.12$ &              &                &$0.21\pm 0.02$ &$0.04\pm  0.003$ &20--1000 &8205 &      &  \\
080916.406       &0.689 &$-0.9\pm  0.1$   &$109 \pm  9$     &                &$4.5\pm  0.7$   &$15\pm  5$       &25--1000 &8263 &0.142 &2.25 \\
{\bf 080916.009}\tablefootmark{*} &4.35  &$-0.91\pm 0.02$ &   $424\pm 24$    &$-2.08\pm  0.06$ &   1.2e-5\tablefootmark{**}           &190            &8--30000 &8278 &190   &563  \\
080928.628       &1.692 &$-1.80\pm  0.08$ &              &                &              
&$1.5\pm 0.1$    &50--300  &8316 &      &     \\
081007            &0.529 &$-1.4 \pm 0.4$   &$40\pm  10$     &                &$2.2\pm  0.2$   &$1.2 \pm 0.1$    &25--900  &8369 &0.041 &0.172 \\
081222.204       &2.77  &$-0.55 \pm 0.07$ & $134\pm 9$     &$-2.10\pm   0.06$ & $14.8\pm1.4$  &$13.5\pm 0.8$   &8--1000  &8715 &20.6  &35.4 \\
{\bf 090323.002}$^*$ &3.57  &$-0.89\pm 0.03$ &$697\pm  51$    &                &$12.3\pm 0.4$  &$100\pm 1$      &8--1000  &9035 &47.2  &338 \\
{\bf 090328.401}$^*$ &0.736 &$-0.93 \pm  0.02$ &  $653\pm 45$    &$-2.2\pm 0.1$   &$18.5\pm  0.5$  &$80.9 \pm 1$     &8--1000  &9057 &1.96  &21.2 \\
090423.330       &8.2   &$-0.77\pm 0.35$ &  $82\pm  15$     & 		  &$3.3 \pm 0.5$   &$1.1\pm  0.3$    &8--1000  &9229 &18.8  &10.2  \\
090424.592       &0.544 &$-0.90  \pm  0.02$ &$177\pm  3$     &$ -2.9\pm 0.1$   & $137\pm 5$     
&$52 \pm 1$       &8--1000  &9230 &2.12  &4.48  \\
090618.353       &0.54  &$-1.26\pm  0.04$ &$155.5\pm  11$  &$-2.5\pm 0.25$  &$73.4\pm  2.0$  &$270\pm 6$      &8--1000  &9535 & 1.0  &25.7  \\
\hline                  
\end{tabular}}
\tablefoot{\tablefoottext{*}{GRBs with a detection also in the LAT instrument on-board \fermi.}
\tablefoottext{**}{The energy peak flux of GRB 080916.009 is in the 20~keV--10~MeV range, from Golenetskii et~al. (\cite{Golenetskiia2008}).}}\vspace*{3mm}
\end{table}