\begin{table}%t7
\par
\caption {\label{abotab}Abundance ratios for sigle cluster stars, with their 
{\it internal} uncertainties (Sect.~\ref{sec-err1}). For {\it external}
uncertainties see Table~\ref{errpar}.}       
%\centering
\par
\begin{tabular}{lc c cc c cc c c}  
\hline \hline   
\noalign{\smallskip} 
& \multicolumn{3}{c}{Cr~110} & \multicolumn{3}{c}{NGC~2099 (M~37)} & \multicolumn{3}{c}{NGC~2420} \\        	  					    
Ratio         & Star 2108       & Star 2129       & Star 3144       & Star 067        & Star 148        & Star 508        & Star 041        & Star 076        & Star 174    \\                
\hline
$[$FeI/H$]$       &   0.02~$\pm$~0.01 &   0.05~$\pm$~0.01 &   0.02~$\pm$~0.01 &   0.01~$\pm$~0.01 & --0.03~$\pm$~0.01 &   0.07~$\pm$~0.01 & --0.07~$\pm$~0.01 & --0.06~$\pm$~0.01 & --0.03~$\pm$~0.01 \\ 
$[$FeII/H$]$      &   0.00~$\pm$~0.06 & --0.04~$\pm$~0.08 &   0.00~$\pm$~0.06 & --0.01~$\pm$~0.02 & --0.07~$\pm$~0.04 &   0.05~$\pm$~0.06 & --0.09~$\pm$~0.06 &   0.00~$\pm$~0.02 & --0.07~$\pm$~0.04 \\
$[$$\alpha$/Fe$]$ & --0.02~$\pm$~0.02 &   0.01~$\pm$~0.02 &   0.04~$\pm$~0.02 & --0.04~$\pm$~0.01 &   0.00~$\pm$~0.01 &   0.03~$\pm$~0.01 & --0.03~$\pm$~0.01 & --0.03~$\pm$~0.01 &   0.03~$\pm$~0.02 \\
$[$Al/Fe$]$   & --0.02~$\pm$~0.04 & --0.06~$\pm$~0.08 & --0.03~$\pm$~0.06 & --0.06~$\pm$~0.08 & --0.10~$\pm$~0.07 & --0.04~$\pm$~0.07 & --0.10~$\pm$~0.04 & --0.10~$\pm$~0.05 & --0.09~$\pm$~0.05 \\
$[$Ba/Fe$]$   &   0.48~$\pm$~0.02 &   0.49~$\pm$~0.04 &   0.52~$\pm$~0.06 &	0.60~$\pm$~0.05 &   0.55~$\pm$~0.04 &   0.58~$\pm$~0.04 &   0.54~$\pm$~0.04 &	0.58~$\pm$~0.05 &   0.65~$\pm$~0.02 \\
$[$Ca/Fe$]$   & --0.08~$\pm$~0.04 & --0.04~$\pm$~0.06 & --0.09~$\pm$~0.07 & --0.06~$\pm$~0.05 & --0.08~$\pm$~0.04 & --0.09~$\pm$~0.04 & --0.08~$\pm$~0.03 & --0.11~$\pm$~0.04 & --0.08~$\pm$~0.05 \\
$[$Co/Fe$]$   &   0.13~$\pm$~0.05 & --0.08~$\pm$~0.04 &   0.01~$\pm$~0.04 & --0.04~$\pm$~0.02 & --0.04~$\pm$~0.02 & --0.05~$\pm$~0.02 &   0.10~$\pm$~0.05 & --0.02~$\pm$~0.03 &   0.05~$\pm$~0.03 \\ 
$[$Cr/Fe$]$   &   0.00~$\pm$~0.04 &   0.06~$\pm$~0.06 &   0.03~$\pm$~0.08 & --0.01~$\pm$~0.06 &   0.01~$\pm$~0.05 &   0.05~$\pm$~0.05 & --0.02~$\pm$~0.03 & --0.09~$\pm$~0.06 & --0.02~$\pm$~0.05 \\
$[$La/Fe$]$   &   0.11~$\pm$~0.09 &   0.12~$\pm$~0.03 & --0.15~$\pm$~0.04 &	0.08~$\pm$~0.02 &   0.16~$\pm$~0.08 &   0.13~$\pm$~0.08 &   0.23~$\pm$~0.01 &	0.12~$\pm$~0.09 &   0.07~$\pm$~0.13 \\
$[$Mg/Fe$]$   &   0.19~$\pm$~0.07 &   0.01~$\pm$~0.14 &   0.16~$\pm$~0.08 &	0.28~$\pm$~0.05 &   0.26~$\pm$~0.04 &   0.27~$\pm$~0.03 &   0.09~$\pm$~0.05 &	0.10~$\pm$~0.09 &   0.14~$\pm$~0.08 \\
$[$Na/Fe$]$   & --0.08~$\pm$~0.02 & --0.06~$\pm$~0.08 &   0.00~$\pm$~0.03 &	0.08~$\pm$~0.05 &   0.10~$\pm$~0.04 &   0.05~$\pm$~0.08 & --0.13~$\pm$~0.09 & --0.04~$\pm$~0.06 &   0.02~$\pm$~0.07 \\
$[$Nd/Fe$]$   &   0.05~$\pm$~0.16 &   0.29~$\pm$~0.13 &   0.51~$\pm$~0.28 &	0.23~$\pm$~0.29 &   0.26~$\pm$~0.25 &   0.33~$\pm$~0.32 &   0.12~$\pm$~0.16 &	0.40~$\pm$~0.28 &   0.18~$\pm$~N.A. \\
$[$Ni/Fe$]$   & --0.02~$\pm$~0.02 & --0.01~$\pm$~0.02 & --0.04~$\pm$~0.03 & --0.04~$\pm$~0.03 & --0.02~$\pm$~0.02 & --0.01~$\pm$~0.02 &   0.03~$\pm$~0.02 & --0.01~$\pm$~0.02 & --0.01~$\pm$~0.02 \\
$[$O/Fe$]$    &   0.08~$\pm$~0.08 & --0.07~$\pm$~0.12 &   0.02~$\pm$~0.14 &   0.12~$\pm$~0.07 &   0.25~$\pm$~0.15 &   0.22~$\pm$~0.13 & --0.01~$\pm$~0.16 &   0.24~$\pm$~0.14 &   0.39~$\pm$~0.33 \\
$[$Sc/Fe$]$   &   0.11~$\pm$~0.05 & --0.07~$\pm$~0.06 & --0.14~$\pm$~0.10 & --0.05~$\pm$~0.05 & --0.01~$\pm$~0.07 & --0.02~$\pm$~0.12 &   0.07~$\pm$~0.01 &	0.11~$\pm$~0.07 &   0.16~$\pm$~0.06 \\
$[$Si/Fe$]$   &   0.02~$\pm$~0.03 &   0.04~$\pm$~0.02 &   0.06~$\pm$~0.03 &	0.07~$\pm$~0.03 &   0.11~$\pm$~0.02 &   0.06~$\pm$~0.03 &   0.05~$\pm$~0.02 &	0.05~$\pm$~0.02 &   0.02~$\pm$~0.03 \\
$[$TiI/Fe$]$  &   0.01~$\pm$~0.03 &   0.00~$\pm$~0.03 &   0.01~$\pm$~0.04 & --0.10~$\pm$~0.02 & --0.10~$\pm$~0.02 & --0.07~$\pm$~0.02 & --0.06~$\pm$~0.02 & --0.09~$\pm$~0.02 &   0.06~$\pm$~0.03 \\
$[$TiII/Fe$]$ &   0.01~$\pm$~0.13 & --0.04~$\pm$~0.07 &   0.11~$\pm$~0.05 & --0.01~$\pm$~0.06 &   0.00~$\pm$~0.05 &   0.05~$\pm$~0.08 & --0.04~$\pm$~0.23 &	0.07~$\pm$~0.09 &   0.12~$\pm$~0.07 \\
$[$V/Fe$]$    &   0.28~$\pm$~0.06 & --0.03~$\pm$~0.05 & --0.09~$\pm$~0.07 & --0.09~$\pm$~0.02 & --0.08~$\pm$~0.04 & --0.03~$\pm$~0.04 &   0.11~$\pm$~0.06 & --0.08~$\pm$~0.05 &   0.13~$\pm$~0.04 \\
$[$Y/Fe$]$    &   0.02~$\pm$~0.12 & --0.17~$\pm$~0.08 & --0.03~$\pm$~0.18 & --0.03~$\pm$~0.23 &   0.09~$\pm$~0.09 &   0.08~$\pm$~0.20 & --0.14~$\pm$~0.14 &	0.06~$\pm$~0.02 &   0.02~$\pm$~0.09 \\
\hline
& \multicolumn{3}{c}{NGC~2682 (M~67)} & \multicolumn{3}{c}{NGC~7789} \\ 		     	             	  					    
Ratio         & Star 141        & Star 223        & Star 286  & Star 5237       & Star 7840	  & Star 8556	          \\                
\hline
$[$FeI/H$]$       &   0.06~$\pm$~0.01 &   0.04~$\pm$~0.01 &   0.06~$\pm$~0.01 & --0.01~$\pm$~0.01 &   0.03~$\pm$~0.01 &   0.12~$\pm$~0.01 \\  
$[$FeII/H$]$      &   0.01~$\pm$~0.03 &   0.02~$\pm$~0.05 & --0.05~$\pm$~0.04 & --0.06~$\pm$~0.05 & --0.03~$\pm$~0.07 &   0.07~$\pm$~0.06 \\  
$[$$\alpha$/Fe$]$ &   0.01~$\pm$~0.01 & --0.03~$\pm$~0.01 & --0.05~$\pm$~0.01 & --0.02~$\pm$~0.02 & --0.02~$\pm$~0.02 & --0.08~$\pm$~0.02 \\
$[$Al/Fe$]$   &   0.06~$\pm$~0.06 &   0.02~$\pm$~0.05 &   0.03~$\pm$~0.05 & --0.01~$\pm$~0.10 &   0.05~$\pm$~0.11 & --0.13~$\pm$~0.10 \\  
$[$Ba/Fe$]$   &   0.26~$\pm$~0.05 &   0.27~$\pm$~0.05 &   0.23~$\pm$~0.05 &	0.49~$\pm$~0.06 &   0.36~$\pm$~0.07 &   0.46~$\pm$~0.03 \\  
$[$Ca/Fe$]$   & --0.13~$\pm$~0.02 & --0.20~$\pm$~0.03 & --0.15~$\pm$~0.02 & --0.10~$\pm$~0.04 & --0.12~$\pm$~0.07 & --0.24~$\pm$~0.03 \\  
$[$Co/Fe$]$   &   0.11~$\pm$~0.02 &   0.05~$\pm$~0.04 &   0.17~$\pm$~0.04 & --0.02~$\pm$~0.04 & --0.03~$\pm$~0.02 & --0.01~$\pm$~0.03 \\  
$[$Cr/Fe$]$   &   0.01~$\pm$~0.03 & --0.01~$\pm$~0.04 &   0.06~$\pm$~0.05 &	0.05~$\pm$~0.04 & --0.02~$\pm$~0.03 &   0.16~$\pm$~0.45 \\  
$[$La/Fe$]$   &   0.06~$\pm$~0.05 & --0.06~$\pm$~0.06 &   0.07~$\pm$~0.03 &	0.14~$\pm$~0.06 &   0.06~$\pm$~0.07 &   0.14~$\pm$~0.15 \\  
$[$Mg/Fe$]$   &   0.29~$\pm$~0.03 &   0.20~$\pm$~0.08 &   0.23~$\pm$~0.05 &	0.26~$\pm$~0.07 &   0.24~$\pm$~0.04 &   0.13~$\pm$~0.06 \\  
$[$Na/Fe$]$   &   0.10~$\pm$~0.02 & --0.02~$\pm$~0.04 &   0.22~$\pm$~0.08 &	0.04~$\pm$~0.01 &   0.09~$\pm$~0.08 & --0.15~$\pm$~0.01 \\  
$[$Nd/Fe$]$   &   0.01~$\pm$~0.29 &   0.10~$\pm$~0.25 &   0.10~$\pm$~0.21 &	0.21~$\pm$~0.38 & --0.17~$\pm$~0.27 &   0.35~$\pm$~0.20 \\  
$[$Ni/Fe$]$   &   0.06~$\pm$~0.02 &   0.04~$\pm$~0.02 &   0.04~$\pm$~0.02 & --0.02~$\pm$~0.02 &   0.00~$\pm$~0.02 & --0.02~$\pm$~0.03 \\  
$[$O/Fe$]$    & --0.05~$\pm$~0.09 &   0.09~$\pm$~0.11 &   0.13~$\pm$~0.10 &	0.21~$\pm$~0.15 &   0.13~$\pm$~0.10 &   0.23~$\pm$~0.20 \\  
$[$Sc/Fe$]$   & --0.02~$\pm$~0.08 & --0.05~$\pm$~0.04 &   0.01~$\pm$~0.05 &	0.10~$\pm$~0.09 &   0.06~$\pm$~0.10 &   0.08~$\pm$~0.12 \\  
$[$Si/Fe$]$   &   0.09~$\pm$~0.02 &   0.12~$\pm$~0.02 &   0.06~$\pm$~0.02 & --0.01~$\pm$~0.02 & --0.02~$\pm$~0.03 &   0.03~$\pm$~0.04 \\  
$[$TiI/Fe$]$  & --0.07~$\pm$~0.02 & --0.11~$\pm$~0.02 &   0.00~$\pm$~0.02 & --0.02~$\pm$~0.03 & --0.03~$\pm$~0.03 & --0.14~$\pm$~0.04 \\  
$[$TiII/Fe$]$ & --0.07~$\pm$~0.08 &   0.02~$\pm$~0.06 & --0.06~$\pm$~0.13 & --0.07~$\pm$~0.29 & --0.19~$\pm$~0.17 &   0.14~$\pm$~0.05 \\  
$[$V/Fe$]$    &   0.13~$\pm$~0.04 &   0.06~$\pm$~0.04 &   0.25~$\pm$~0.04 &	0.05~$\pm$~0.04 & --0.01~$\pm$~0.04 & --0.16~$\pm$~0.06 \\  
$[$Y/Fe$]$    & --0.04~$\pm$~0.02 & --0.06~$\pm$~0.05 &   0.00~$\pm$~0.03 &	0.22~$\pm$~N.A. & --0.01~$\pm$~N.A. &   0.07~$\pm$~0.18 \\		
\hline 		    
\end{tabular}	   
\end{table}